Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Zugehörige Produkte

EX90 Konsolenkabel-Erstellung

Überprüfen Sie die Pinbelegung des Kabels.

Bereiten Sie das Kabel vor

Erstellen Sie das Kabel.

Anschließen der Kabeltreiber

OEM-Kabel-Treiber

Kompatible Kabeltreiber

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein Cisco TelePresence EX90-Konsolenkabel mit einem Nokia CA-42 USB-Datenkabel erstellen. Es kann Situationen geben, in denen das Konsolen in einem EX90-System ein Problem lösen kann, das nicht mit Hardware in Zusammenhang steht. Ein Konsolenkabel für den EX90 ist nicht standardmäßig enthalten, aber eines kann montiert oder gekauft werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Nokia CA-42 USB-Datenkabel oder kompatibles Kabel

Hinweis: Wenn Sie das OEM-Kabel (Original Equipment Manufacturer) nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Kabel den PL2303-Chip enthält.

- RJ-45-Crimp-Tool

- RJ-45-Ende

- Lötkolben (optional)

- Solder (optional)

- Abisolierzangen (optional)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Zugehörige Produkte

Dieses Dokument kann auch mit den folgenden Cisco TelePresence-Modellen verwendet werden:

- EX90

- EX60

- E20

- MX200

- MX300

EX90 Konsolenkabel-Erstellung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein EX90-Konsolenkabel mit einem CA-42-USB-Datenkabel erstellen.

Überprüfen Sie die Pinbelegung des Kabels.

Bevor Sie das Kabel erstellen, suchen Sie TX, RX und GRD.

Hier ist die Pinbelegung für das Nokia OEM-Kabel:

Die Pinbelegung für das in diesem Beispiel verwendete kompatible Nicht-OEM-Kabel ist wie folgt:

Hinweis: Kompatible Kabel verfügen möglicherweise nicht über Kabel, die die gleichen Farben haben wie die in diesem Dokument abgebildeten Kabel.

Bereiten Sie das Kabel vor

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie die Pinbelegung des Kabels Sie verwenden, schneiden Sie den Stecker aus, aber lassen Sie ein paar Zentimeter Kabel zurück.

1. Verwenden Sie ein Multimeter, um TX, RX und GND zu finden.

2. Entfernen Sie die Folie aus TX, RX und GND.

Tipp: Es empfiehlt sich, die Enden der Drähte zu lösen, um die Arbeit mit ihnen zu erleichtern.

Erstellen Sie das Kabel.

Crimpen Sie den RJ-45 am USB-Ende des Kabels. Stellen Sie sicher, dass TX, RX und GND vor dem Crimp die richtigen Positionen haben.

Anschließen der Kabeltreiber

OEM-Kabel-Treiber

Laden Sie die Treiber für das CA-42 OEM-Kabel von der Prolific  Website herunter. Verwenden Sie als Benutzername/Kennwort "guest/guest". Klicken Sie auf den Link für PL2303 USB to Serial Drivers.

- Suchen Sie für Microsoft (MS) Windows diese Datei: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.zip. Diese Datei enthält alle MS Windows-Treiber.

- Suchen Sie für den Macintosh je nach Betriebssystemebene den passenden Treiber.

Kompatible Kabeltreiber

- Verwenden Sie für MS Windows den seriellen PS2303-Treiber von usbserialdrivers.com .

- Laden Sie für den Macintosh Treiber für Folgendes herunter:

- OS X 10.5 und frühere Version von usbserialdrivers.com

- OS X 10.6 von osx-pl2303.sourceforge.net

- OS X 10.7 von noelflash.com