Inhalt

Einführung

Wie lauten Benutzername und Kennwort für das TANDBERG EX90?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Wie lauten Benutzername und Kennwort für das TANDBERG EX90?

Der Standardbenutzername ist "admin" und das Kennwort "" (leer) für das TANDBERG EX90.Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems