Inhalt

Einführung

Laufwerk im Storfs-Support-Paket bestätigen

Validieren von Informationen aus dem HX-System

Laufwerk dem Host zuordnen

Zuordnung der Laufwerkseriennummer zum UCS über UCSM sam_techsupportinfo

Validieren von Informationen aus dem UCS-System

So prüfen Sie über GUI

So prüfen Sie über CLI

Einführung

In diesem Dokument wird eine Zuordnung eines Laufwerks, das in HX als Blacklist aufgeführt ist, zum Laufwerk im UCS erläutert. Dies hilft bei der Fehlerbehebung und der Identifizierung von Blacklists und PID des Laufwerks in einer Hyperflex-Umgebung.  Für diesen Prozess benötigen wir sowohl das HX- als auch das UCS-Protokoll. Alternativ können Sie auch die Befehle ausführen, die auf einem Live-System nach SSH in das Gerät eingegeben wurden.

Laufwerk im Storfs-Support-Paket bestätigen

/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

1.2.1:55cd2e414d9c5754:Intel:INTEL_SSDSC2BX016T4K:BTHC702104YY1P6PGN:G201CS01:SATA:SSD:1526185:Inactive:/dev/sdc 1.2.2:5000c50093bb784b:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1Q00000C732VC38:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdd

1.2.3:5000c50093bb79e3:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1R50000C731NZPQ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sde

1.2.4:5000c50093bb44fb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBD0000C734EDN2:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdf

1.2.5:5000c50098c02517:SEAGATE:ST1200MM0088:S402MYZ30000E711CNZS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdg

1.2.6:5000c50093aef283:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4017Z8S0000C7332TP0:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdh

1.2.7:5000c50093aed897:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401756R0000C732SZXS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdi

1.2.8:5000c50093afdc97:SEAGATE:ST1200MM0088:Z40185SK0000C7332WWZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdj

1.2.9:5000c50093affc0f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016WGF0000C7323GJD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdk

1.2.10:5000c50093bb1133:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019WEB0000C734EGAF:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdl

1.2.11:5000c50093bb6487:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2FR0000C734HM49:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdm

1.2.12:5000c50093bb6db7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A22C0000C734HPDP:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdn

1.2.13:5000c50093bb403f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TCV0000C734EF4S:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdo

1.2.14:5000c50093bb6633:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2C40000C734HQF5:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdp

1.2.15:5000c50093bb4423:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBR0000C734EDLY:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdq

1.2.16:5000c50093bb75ff:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1SC0000C734HMBL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdr

1.2.17:5000c50093a66f67:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016C2Y0000C7324EPZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sds

1.2.18:5000c50093a67813:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RC20000C7324GS4:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdt

1.2.19:5000c50093a695db:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016PWY0000C732A8DR:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdu

1.2.20:5000c50093a675b7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RP30000C7323J1C:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdv

1.2.21:5000c50093a662c7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BME0000C727L0BG:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdw

1.2.22:5000c50093a68ac7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016QHP0000C732ADRB:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdx

1.2.23:5000c50093a66597:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BGP0000C7324JEL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdy

1.2.24:5000c50093a686eb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BA50000C7323HYD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdz

/cmds_output/stcli_node_list.txt ...

----------------------------------------

blacklistCount: 1

medium: solidstate

capacity: 1.3T

state: blacklisted <<<<<<

version: 0

entityRef:

type: disk

id: 55cd2e414d9c5754:0000000000000000

usage: caching

lastModifiedTime: 1539801326000

usedCapacity: 164.0M

----------------------------------------

Schritt 1: In der Ausgabe von /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt überprüfen Sie, ob der Datenträger "Inaktiv" ist. Notieren Sie sich den Festplattensteckplatz, die ID des Datenträgers, das Herstellermodell und die Seriennummer des Datenträgers.

Schritt 2: In der Ausgabe von /cmds_output/stcli_node_list.txt bestätigen Sie, dass das Laufwerk in Blacklists gesetzt ist und mit der ID übereinstimmt, die wir in Schritt 1 oben erhalten haben.

Validieren von Informationen aus dem HX-System

Sie müssen diese Befehle im Live-System ausführen und anschließend die oben aufgeführten HX-Schritte ausführen

cat /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

stcli node list

Laufwerk dem Host zuordnen

Schritt 1: Der erste Schritt besteht darin, die Festplatten-ID abzurufen, die bei HX Connect fehlschlägt.

Schritt 2: Verwenden Sie den Befehl cat stevents.log und grep für den Datenträgerbezeichner, um die Knoten-ID abzurufen.

Schritt 3: Ausführen "stcli cluster info | less", um die Knotenkennung der IP-Adresse des Hosts zuzuordnen.

cat /var/log/springpath/stevents.logs | grep 55cd2e414d9c5754

2016-06-13 22:22:55,657 INFO Event Posted Successfully: DiskFailedEvent, Disk 55cd2e414d9c5754:0000000000000000 on node 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc failed, 1465856569490

Stcli cluster info | less

stNodes:

----------------------------------------

type: node

id: 5a2595a9-1678-9343-9351-e854cc98d027

name: 172.X.X.193

----------------------------------------

type: node <<<<<<     id: 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc     name: 172.X.X.194

----------------------------------------

type: node

id: ba8f98a6-09da-2440-9609-50d91a241c86

name: 172.X.X.192

----------------------------------------

type: node

id: be108c11-3584-0b49-94d2-18ca9e6543da

name: 172.X.X.195

----------------------------------------

Zuordnung der Laufwerkseriennummer zum UCS über UCSM sam_techsupportinfo

`show server inventory expand`

Server 1:

...

Local Disk 1:

Product Name: 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X  endurance)

PID: UCS-SD16TB12S3-EP

VID: V01

Vendor: ATA

Model: INTEL SSDSC2BX016T4K <<<<<<

Vendor Description: Intel

Serial: BTHC652200H01P6PGN <<<<<<

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 3125626880

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size: 1526185

Drive State: Unconfigured Good

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Version: CS01

Device Type: SSD

Thermal: N/A

Suchen Sie in sam_techsupportinfo nach der Seriennummer (aus Schritt 1 oben). Suchen Sie von dort nach dem Laufwerk, das ausgefallen ist, und erhalten Sie die Cisco PID. Wenn Sie sehen möchten, auf welchem Server der Server installiert ist, müssen Sie einen Bildlauf in den Protokollen durchführen, bis Sie die Servernummer und die Serverinformationen erreicht haben. Sie können auch den Rest der Serverkonfiguration aus dieser Ausgabe abrufen.

Validieren von Informationen aus dem UCS-System

Sie müssen entweder die UCSM-GUI oder SSH in die UCSM-IP-Adresse überprüfen und die unten aufgeführten Befehle ausführen. Befolgen Sie anschließend die oben aufgeführten UCS-Schritte.

So prüfen Sie über GUI

Navigieren Sie zu UCSM > Server X > Inventory > Disks > Expand All > Serial Column (Alle erweitern).

So prüfen Sie über CLI

So zeigen Sie das Inventar aller Server an

HX-UCSM-B# show server inventory storage detail

Wenn Sie wissen, auf welchem Server Sie das Inventar erweitern möchten

HX-UCSM-B# scope server 1

HX-UCSM-B /server # show inventory storage detail