Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurationen

Mainframe-Konfiguration - OMPROUTE-Dateien

Mainframe-Konfiguration - TCP/IP-Stack

Mainframe-Konfiguration - VTAM-Definitionen und Starten von TCP/IP

Routerkonfiguration

Displays auf dem Router

Wird auf Mainframe angezeigt

VTAM-Displays auf der Systemkonsole

Routing-Informationen werden unter dem TSO vom Befehl netstat angezeigt.

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden Beispiele für Host- und Router-Konfigurationen beschrieben, um die OMPROUTE-Prozedur auf dem Mainframe auszuführen und Routing-Updates mit dem Rest des TCP/IP-Netzwerks auszutauschen. OMPROUTE wird häufig verwendet, wie in diesem Beispiel, in Verbindung mit einer Virtual IP Address (VIPA), die es ermöglicht, dass die IP-Adresse des in den Clients konfigurierten Mainframes unabhängig von einer Channel-Schnittstelle ist. Dies bietet Redundanz für den Kanal. Ursprünglich unterstützte die IBM-Mainframe-TCP/IP-Implementierung unter Verwendung des OROUTED-Verfahrens lediglich das Routing Information Protocol (RIP) als Routing-Protokoll. Die neuere OMPROUTE unterstützt entweder RIP V1 oder V2 und Open Shortest Path First (OSPF). IBM empfiehlt, OMPROUTE anstelle von OROUTED zu verwenden, und IBM wird schließlich die Unterstützung für OROUTED entfernen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die für diese Konfiguration verwendete Cisco IOS® Software-Version war 12.1(3a)T2 mit xCPA-Mikrocode 27-9. Dies war der letzte Stand zum Testzeitpunkt. Wenn Sie jedoch CLAW verwenden, sollte dies mit jeder Version der Cisco IOS-Software funktionieren. Für die Verwendung von CMPC+ ist mindestens Cisco IOS Software Release 12.1T erforderlich.

Der Router war ein Cisco 7206 mit einem xCPA-Port-Adapter. Alternativ kann ein Cisco 7500-Router mit einer CIP-Karte mit geringfügigen Konfigurationsänderungen verwendet werden (siehe weiter unten in diesem Dokument).

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurationen

Mainframe-Konfiguration - OMPROUTE-Dateien

Die Konfiguration von OMPROUTE auf dem Mainframe ähnelt der von OROUTED. OMPROUTE verwendet außerdem mindestens zwei Konfigurationsdateien. Sie müssen auf den Speicherort dieser Konfigurationsdateien im OMVS-Adressbereich mit den folgenden beiden Umgebungsvariablen zeigen:

- export resolver_conf=/etc/resolv.conf

- export omproute_file=/etc/omproute.conf

Dies ist ein Beispiel für den Inhalt von resolver_conf:

TCPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

Die omproute_file hängt davon ab, ob RIP oder OSPF verwendet wird. Dies ist eine Beispielkonfiguration für RIP:

;

Originate_RIP_Default Condition=Always Cost=1

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Receive_Dynamic_Nets=YES

Receive_Dynamic_Subnets=YES

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

MTU=1470

;

Für OSPF stehen weitere Konfigurationsoptionen zur Verfügung, z. B. die Möglichkeit, das Mainframe als Stub-Bereich zu fungieren. Dies kann die Last-Routing-Updates, die auf dem Kanal platziert werden, erheblich reduzieren, wenn viele logische Partitionen (LPARs) über denselben Kanal eine Verbindung herstellen. Dies ist ein Beispiel:

Area Area_Number=0.0.0.0 Authentication_Type=None Stub_Area=NO

;

Comparison=Type2

;

AS_Boundary_Routing Import_Subnet_Routes=YES

Import_Direct_Routes=YES

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Attaches_To_Area=0.0.0.0

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

Hello_Interval=30

Dead_Router_Interval=120

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

Mainframe-Konfiguration - TCP/IP-Stack

Für das TCP/IP-Profildataset ist keine spezielle Konfiguration für OMPROUTE erforderlich, außer dass Sie alle statischen und standardmäßigen Routenkonfigurationen und den Abschnitt BSDROUTINGPARMS (der nur von OROUTED verwendet wird) kommentieren müssen. Dieser Extrakt zeigt nur die Kommentare und Parameter, auf die sich die OMPROUTE-Konfigurationsdateien beziehen:

TCPIP Profile dataset

---------------------

-----------------------------------------------------------------------

; Hardware definitions:

-----------------------------------------------------------------------

; NOTE: To use these device and link statements, update the statements

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

DEVICE DIPTG MPCPTP

LINK LDIPTG MPCPTP DIPTG

DEVICE VIPADEV VIRTUAL 0

LINK VIPALINK VIRTUAL 0 VIPADEV

;

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; HOME Internet (IP) addresses of each link in the host.

;

; NOTE: To use this home statement, update the ipaddress and linknames

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

HOME

10.64.3.17    VIPALINK

10.64.3.34    LDIPTG

; -----------------------------------------------------------------------

;

; IP routing information for the host. All static IP routes should

; be added here.

;

; NOTE: To use this GATEWAY statement, update the addresses and links

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

; GATEWAY

;

; Direct Routes - Routes that are directly connected to my interfaces.

;

; Network  First Hop  Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; 10           =       CIS1      1500       0.255.255.0    0.101.1

; 10           =       LDIPTG    1500       0.255.255.240  0.64.3.32

; 9            =       LIS1      1500       0.255.255.0    0.117.56.0

; 130.50       =       TR1       2000       0.0.255.0      0.0.10.0

; 193.5.2      =       ETH1      1500       0

; 9            =       FDDI1     4000       0.255.255.0    0.67.43.0

; 193.7.2.2    =       SNA1      2000       HOST

;

; Indirect Routes - Routes that are reachable through routers on my

;     network.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  10.64.3.33  LDIPTG    DEFAULTSIZE  0

; 193.12.2    130.50.10.1 TR1       2000         0

; 10.5.6.4    193.5.2.10  ETH1      1500         HOST

;

; Default Route - All packets to an unknown destination are routed

;   through this route.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  9.67.43.1   FDDI1     DEFAULTSIZE  0

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask     Dest Addr

; BSDROUTINGPARMS false

; LDIPTG       1500       0     255.255.255.240 10.64.3.33

; VIPALINK     1500       0     255.255.255.240 0

;    TR1       2000       0     255.255.255.0   0

;    ETH1      1500       0     255.255.255.0   0

;    FDDI1  DEFAULTSIZE   0     255.255.255.0   0

; ENDBSDROUTINGPARMS

!--- Note that all of the last two sections have been commented out.

Mainframe-Konfiguration - VTAM-Definitionen und Starten von TCP/IP

Routing-Updates können über CLAW- oder CMPC+-Verbindungen ausgetauscht werden. Wenn Sie CLAW verwenden, ist keine zusätzliche Konfiguration auf dem Mainframe erforderlich. In diesem Beispiel wird CMPC verwendet, für das ein TRL-Eintrag (VTAM Transport Resource List) erforderlich ist. Dies ist das VTAM-Mitglied:

DIPTGTRL VBUILD TYPE=TRL

*

*

DIPTG  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,READ=(E24),WRITE=(E25)

*

Die TRL muss aktiviert werden, bevor die TCPIP-Aufgabe gestartet wird. Beispiel:

V NET,ACT,ID=DIPTRL1,UPDATE=ALL

IST097I VARY ACCEPTED

ISTTRL ACTIVE

Aktivieren Sie anschließend die TCP/IP-Startaufgabe mit dem Befehl S TCPIP MVS console. Sobald die TCP/IP-Startaufgabe ausgeführt wird, kann die OMPROUTE-Prozedur gestartet werden, entweder unter Verwendung von Job Control Language (JCL) als angefangene Aufgabe oder innerhalb des OMVS-Adressbereichs. Führen Sie folgende Befehle aus, um innerhalb von OMVS zu beginnen:

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

omproute &

Um zu überprüfen, ob OMPROUTE ausgeführt wird, führen Sie den folgenden Konsolenbefehl aus, wobei p390 die Benutzer-ID ist, unter der die OMPROUTE-Demon gestartet wurde:

d omvs,u=p390

Routerkonfiguration

Sowohl CLAW als auch CMPC müssen speziell so konfiguriert sein, dass Broadcasts über den Kanal gesendet werden, mit dem Broadcast-Schlüsselwort. Beispiel für CLAW:

claw 0100 20 10.101.1.10 P390D C7000D TCPIP TCPIP broadcast

In diesem Beispiel wird CMPC+ verwendet. Dies sind die relevanten Teile der Router-Konfiguration:

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

Hätte es sich um einen Cisco 7500-Router mit einer CIP-Karte anstelle eines 7200 mit einem xCPA-Port-Adapter gehandelt, wäre die tg-Anweisung unter der virtuellen /2-Schnittstelle konfiguriert worden. Beachten Sie den Befehl ip ospf network point-to-multipoint, der für die korrekte Funktion von OSPF erforderlich ist. Die Kanalschnittstelle wird wie Frame Relay als Multipoint-Schnittstelle betrachtet. Wenn Sie OSPF nicht im gesamten Netzwerk ausführen möchten, können Sie es nur auf der Kanalschnittstelle selbst ausführen und die Neuverteilung zwischen anderen Routing-Protokollen verwenden. Beispiel:

!

router eigrp 1

redistribute ospf 1

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

no eigrp log-neighbor-changes

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute eigrp 1

network 10.64.3.33 0.0.0.0 area 0

!

Displays auf dem Router

diplodocus# show extended channel 2/0 status

Path: 0100  -- ESTABLISHED

Command    Selective   System     Device    CU

Dev    Connects    Retries    Cancels    Reset    Reset    Errors    Busy

24        30         21          1         0        0        0        0

25        29         0           1         0        0        0        0

Blocks         Bytes         Dropped Blk         Memd

Dev-Lnk    Read    Write    Read    Write    Read    Write    wait    Con

24-00       29       6      3484     789      0        0       0       Y

25-00        9      29       801    3920      0        0       0       Y

Path 0100

Total:      38      35      4285    4709      0        0       0

Last statistics 0 seconds old, next in 10 seconds

diplodocus# show extended channel 2/0 cmpc

Path    Dv    TGName    Dir    Bfrs     Status

CMPC   0100     24     DIPTG  READ  16  Active+

CMPC   0100     25     DIPTG  WRITE 16  Active+

diplodocus# show ip ospf i

Channel2/0 is up, line protocol is up

Internet Address 10.64.3.33/28, Area 0

Process ID 1, Router ID 200.100.100.9, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT,

Cost: 4

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:10

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 10.64.3.17

Suppress hello for 0 neighbor(s)

diplodocus# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address       Interface

10.64.3.17       1    FULL/  -        00:01:35

Neighbor is up for 00:04:01           10.64.3.34  Channel2/0

diplodocus# show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.64.3.1 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback1

200.100.100.0/29 is subnetted, 1 subnets

C 200.100.100.8 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks

D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:06:40, Null0

C 10.64.3.0/28 is directly connected, Ethernet6/0

O E2 10.64.3.17/32 [110/1] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

O 10.64.3.16/28 [110/5] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

C 10.64.3.32/28 is directly connected, Channel2/0

S 10.64.3.34/32 [1/0] via 10.64.3.34, Channel2/0

S 10.64.3.37/32 [1/0] via 10.64.3.37, Channel2/0

C 10.64.3.48/28 is directly connected, Serial1/3.1

C 10.64.3.128/28 is directly connected, Serial1/3.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.64.3.1

Wird auf Mainframe angezeigt

VTAM-Displays auf der Systemkonsole

D NET,TRL

IST097I DISPLAY ACCEPTED

ST350I DISPLAY TYPE = TRL 042

IST1314I TRLE = DIPTG   STATUS = ACTIV       CONTROL = MPC

IST1454I 1 TRLE(S) DISPLAYED

IST314I END

D NET,TRL,TRLE=DIPTG

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = DIPTG, TYPE = TRLE 045

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST087I TYPE = LEASED   , CONTROL = MPC , HPDT = YES

IST1715I MPCLEVEL = HPDT       MPCUSAGE = SHARE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = ***NA***

IST1221I WRITE DEV = 0E25 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = DATASPACE

IST1221I READ  DEV = 0E24 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST314I END

Routing-Informationen werden unter dem TSO vom Befehl netstat angezeigt.

netstat route zeigt die Routing-Tabelle an. Beispiel:

===> netstat route

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7       TCPIP NAME: TCPIP       15:56:33

EZZ2755I Destination       Gateway       Flags  Refcnt  Interface

EZZ2756I -----------       -------       -----  ------  ---------

EZZ2757I 10.0.0.0          10.64.3.33    UG     000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.32        0.0.0.0       U      000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.33        0.0.0.0       UH     000000  LDIPTG

netstat-Gerät zeigt den Status usw. aller angeschlossenen Geräte oder Verbindungen an. Beispiel:

===> netstat device

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7   TCPIP NAME: TCPIP    15:58:04

EZZ2760I DevName: LOOPBACK     DevType: LOOPBACK  DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LOOPBACK       LnkType: LOOPBACK    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000004278   ByteOut: 0000004278

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 00000  Metric: 00

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 0.0.0.0

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

EZZ2760I DevName: DIPTG      DevType: MPC       DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LDIPTG       LnkType: MPC    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000001848   ByteOut: 0000001936

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: Yes

EZZ2812I     Group            RefCnt

EZZ2813I     -----            ------

EZZ2814I     224.0.0.5        0000000001

EZZ2814I     224.0.0.1        0000000001

EZZ2760I DevName: VIPADEV     DevType: VIPA      DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: VIPALINK       LnkType: VIPA    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000000000   ByteOut: 0000000000

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

Mit netstat stehen viele weitere Optionen zur Verfügung. Sie können das netstat ausstellen ? um alle anzuzeigen.

Zugehörige Informationen

- IBM-Technologieunterstützung

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems