Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfiguration

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält ein Beispiel für die Konfiguration, die für den Austausch von RIP-Routing-Updates mithilfe des OROUTED-Verfahrens auf dem Router und dem Mainframe erforderlich ist. OROUTED ist eine Prozedur, die auf dem Mainframe ausgeführt wird und im Wesentlichen die gleiche Funktion ausführt wie der ROUTED-Daemon auf einem UNIX-Host. OROUTED wird entweder aus dem Adressbereich OpenEdition/Multiple Virtual Storage (OMVS) oder als angefangene Aufgabe ausgeführt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Diese Konfiguration wurde mit den folgenden Software- und Hardwareversionen entwickelt und getestet:

- Cisco IOS® Softwareversion 12.1(2) mit XCPA-Mikrocode (Mainframe Channel Port Adapter) xcpa27-7.

Dies war die neueste Version von Code, die zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Diese Features sollten jedoch in allen aktuell verwalteten Hauptversionen von Code unterstützt werden.

- Der Router ist ein Cisco 7206 mit einem PCPA (Parallel Channel Port Adapter).

OROUTED erfordert diese beiden Konfigurationsdateien auf dem Mainframe im OMVS-Adressbereich mit Umgebungsvariablen, die auf ihren Speicherort zeigen:

- export ROUTED_PROFILE=/etc/orouted.profile

- export RESOLVER_CONF=/etc/resolv.conf

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Führen Sie zum Starten von OROUTED die folgenden Befehle in OMVS aus:

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

orouted

In der MVS-Konsole können Sie diesen Befehl ausführen, um die Prozessnummer des OROUTED-Prozesses zu ermitteln:

d omvs,u=p390

Hinweis: p390 ist die Anmeldekennung, unter der OROUTED gestartet wurde.

Sie können den OROUTED-Prozess auch über Job Control Language (JCL) als angefangene Aufgabe starten. Wenn Sie es von OMVS starten, ändern Sie den 520-Port im TCP/IP-Profildataset in OMVS.

Beispiele für Datasets:

/etc/orouted.profile

RIP_SUPPLY_CONTROL: RIP1

RIP_RECEIVE_CONTROL: ANY

RIP2_AUTHENTICATION_KEY:

/etc/resolv.conf

TCPIPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

TCP/IP profile dataset configuration changes

--------------------------------------------

; ----------------------------------------------------------------------- ;

;

orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask      Dest Addr

BSDROUTINGPARMS false

LDIPTG         1500       0     255.255.255.240  10.64.3.33

VIPALINK       1500       0     255.255.255.240  0

ENDBSDROUTINGPARMS

; -----------------------------------------------------------------------

RIP

Konfiguration

Channel Interface Processor (CIP)-Router

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname diplodocus

!

boot system flash slot1:c7200-a3js-mz.121-2.bin

!

!

!

!

!

microcode pcpa slot1:xcpa27-9

microcode reload

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

no keepalive

csna 0100 41

csna 0100 42

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

lan TokenRing 0

source-bridge 4 1 1

adapter 0 4000.0000.0001

adapter 1 4000.0000.0002

adapter 2 4000.0000.0003

adapter 3 4000.0000.0004

adapter 4 4000.0000.0005

lan TokenRing 1

source-bridge 5 1 1

adapter 7 4000.0000.0001

tn3270-server

pu PU1     01712444 10.64.3.35      token-adapter 1  04 rmac

4000.0000.0001   lu-seed DIPL###

pu PU2     01712555 10.64.3.36      token-adapter 1  08 rmac

4000.0000.0001   lu-seed DIPL2##

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

!

!

router eigrp 1

redistribute rip

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

passive-interface Ethernet6/1

passive-interface Ethernet6/3

network 10.0.0.0

!

no auto-summary

!

router rip

redistribute eigrp 1

passive-interface Serial1/3

passive-interface TokenRing5/0

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems