Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Dolmetschen von Ursachencodes

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zu den Fehlercodegründen in der VIP-Ausgabe (Versatile Interface Processor).

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Dieses Dokument ist hilfreich, wenn Cisco IOS®-Softwareversionen früher als die folgenden ausgeführt werden:

- 11.1(22)CA

- 11.1(21)CC

- 11,2(18)P

- 11,3(7)

- 11.3(7)AA

- 11,3(7)NA

- 11,3(7)T

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco IOS Software-Version 11.2.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Dolmetschen von Ursachencodes

In der VIP-Ausgabe enthalten einige Versionen der Cisco IOS-Software Fehlerursachen für die Meldung selbst.

In der folgenden Ausgabe ist beispielsweise 22 der Ursachencode:

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: sig=22, code=0x0, context=0x603B91E8

Diese Tabelle enthält eine Liste möglicher SIG-Werte und den Fehlergrund:

SIG-Wert

Fehlerursache

2

unerwartete Hardwareunterbrechung

1

Abbruch wegen Break Key

4

illegale Opcode-Ausnahme

5

Abort aufgrund von Break Point oder einer arithmetischen Ausnahme

8

Gleitkommaeinheit (FPU)-Ausnahme

9

reservierte Ausnahme

10

Busfehler-Ausnahme

11

SegV-Ausnahme

20

Cache-Paritätsausnahme

21

Busfehler-Unterbrechung schreiben

22

Schwerwiegender Hardwarefehler

23

Software-erzwungener Crash

Die folgende Ausgabe wird angezeigt, wenn Cisco IOS-Softwareversionen ausgeführt werden, die später als die oben genannten ausgeführt werden:

%VIP2-1-MSG: slot4 System reloaded by a fatal hardware error

%VIP2-1-MSG: slot4 caller=0x600B60C0

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: SIG=22, code=0x0, context=0x603B91E8

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei Abstürzen des vielseitigen Schnittstellenprozessors

- Hardware-Support: Router

- Software-Support: Cisco IOS

- Technischer Support - Cisco Systems