Inhalt

Einführung

Erläuterung

Einführung

In diesem Dokument werden die in einem anderen Dokument beschriebenen Konzepte erläutert, wie die Auswahl der Weiterleitungsadresse in OSPF aussehen kann, und der Unterschied bei der Verwendung von NX-OS, dem Netzwerkbetriebssystem für Ethernet-Switches der Cisco Nexus-Serie, erläutert.

Erläuterung

Gemäß obigem Dokument wird die Weiterleitungsadresse unter Verwendung der folgenden Regeln auf dem Autonomous System Border Router (ASBR) ausgewählt:

1. Wenn im Bereich eine Loopback-Schnittstelle konfiguriert ist, wird die IP-Adresse der Loopback-Schnittstelle als Weiterleitungsadresse (Forwarding Address, FA) ausgewählt.

2. Wenn die erste Bedingung nicht erfüllt wird, wird die IP-Adresse der ersten Schnittstelle in der OSPF-Schnittstellenliste (Open Shortest Path First) als Weiterleitungsadresse ausgewählt. Sie können die OSPF-Schnittstellenliste anzeigen, indem Sie den Befehl show ip ospf interface brief verwenden. Die Schnittstelle oben ist die letzte Schnittstelle, die an OSPF angeschlossen wurde.

Die zweite Regel gilt jedoch nicht für NX-OS.

Wenn in NX-OS keine Loopback-Schnittstelle vorhanden ist, bestimmt die OSPF-Schnittstellen-ID die Weiterleitungsadresse.

Die IP-Adresse der Schnittstelle mit der höchsten ID wird als FA ausgewählt, unabhängig davon, ob die Schnittstelle passiv ist oder nicht.

Beachten Sie, dass die Schnittstellen-ID dynamisch ist und sich nach dem erneuten Laden des Systems ändern kann.

Wenn eine Schnittstelle aus OSPF entfernt und wieder hinzugefügt wird, kann sich ihre ID in der OSPF-Schnittstellenliste ändern, wenn zwischen dem Löschen und Hinzufügen von Vorgängen eine neue Schnittstelle in OSPF hinzugefügt wird.

Der Grund hierfür ist, dass die OSPF-Schnittstellen-ID-Ressource zyklisch verwendet wird.

Wenn eine Schnittstelle aus der OSPF-Schnittstellenliste entfernt wird, wird die zugewiesene Schnittstellen-ID wiederverwendet, d. h. wenn eine andere Schnittstelle zur OSPF-Schnittstelle hinzugefügt wird, wird die ID der Schnittstelle zugewiesen.

Nur wenn alle wiederverwerteten IDs erschöpft sind, wird für die nächste OSPF-Schnittstelle eine neue Schnittstellen-ID zugewiesen.

Ein Beispiel wird bereitgestellt:

show ip ospf interface brief vrf A

OSPF Process ID 10 VRF A

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan101                452    0.0.0.7         5      BDR      2         up

Vlan201                678    0.0.0.7         100    DR       0         up <—————— highest ID = FA

Vlan301                160    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po11                247    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

- Wenn vlan201 aus OSPF entfernt wird, wird die ID 678 freigegeben.

- Wenn dann van 202 zu OSPF hinzugefügt wird, wird die ID 678 VLAN 202 zugewiesen.

- Anschließend wird VLAN 201 erneut hinzugefügt, und VLAN 201 wird eine neue größere ID zugewiesen.

show ip ospf interface brief vrf B

OSPF Process ID 10 VRF B

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan102                490    0.0.0.7         5      BDR      2         up    <——————  highest ID = FA

Vlan202                51     0.0.0.7         100    DR       0         up

Vlan302                102    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po12                275    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

interface Vlan101

vrf member A

ip address 192.168.1.1/24 <-----FA

interface Vlan102

vrf member B

ip address 10.1.1.1/24 <---------FA

N7K#show ospf data nssa-external172.16.1.140 det vrf A

OSPF Router with ID () (Process ID 21)

Type-7 AS External Link States (Area 7)

LS age: 162

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, No DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 172.16.1.140 (External Network Number )

Advertising Router: 100.1.1.1

LS Seq Number:80000012

Checksum: 0x504c

Length: 36

Network Mask:255.255.255.255

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.1.1 ←--- Vlan101

External Route Tag: 0

N7K# show ip ospf data extroute172.16.1.150 det vrf B

OSPF Router with ID () (Process ID 10 VRF B)

Type-5 AS External Link States

LS age: 323

Options: 0x20 (No TOS-capability, DC)

LS Type: Type-5 AS-External

Link State ID:route172.16.1.150 (Network address)

Advertising Router:100.1.1.2

LS Seq Number: 0x8000008f

Checksum: 0x9691

Length: 36

Network Mask: /32

Metric Type: 1 (Same units as link state path)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.1.1.1 ←--- Vlan 102

External Route Tag: 0