Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Umfang und Auswirkungen

Betroffene Cisco Plattformen

Application Networking Services

Schnittstellen und Module

Cisco IOS-Software

Netzwerkmanagement

Optische Netzwerke

Router und Switches

Sicherheit und VPN

Speichernetzwerke

Tools und Ressourcen

Video-, Kabel- und Inhaltsbereitstellung

Voice und Unified Communications

Wireless

Konfigurationen und Workarounds

Adaptive Security Appliances (ASA) und PIX-Plattformen

CatOS-Plattformen

CiscoWorks

Content Services Switch (CSS)

Identifizierung von und Schutz vor Sicherheitsrisiken

Cisco IOS-Softwareplattformen

Cisco IOS XR

Auswirkungen von Netzwerkzeitprotokollen

Produkte der ONS 15000-Serie

Storage-Switches (SAN-OS) - Storage MDS der Serie 9500

VPN 3000 Concentrators (Altiga OS)

Hintergrundinformationen

Zugehörige Informationen

Einführung

Cisco reagiert proaktiv auf die neuen DST-Änderungen und möchte sicherstellen, dass die Cisco Produkte in den Netzwerken unserer Kunden während der DST-Datumsumstellung weiterhin ohne Beeinträchtigung funktionieren. Daher hat Cisco eine unternehmensweite Initiative ergriffen, um Dokumentation bereitzustellen, die beschreibt, wie die einzelnen Produkte aktualisiert werden.

Das vorliegende Dokument soll die Methoden beschreiben, mit denen der am 8. August 2005 mit der Unterzeichnung des Energy Policy Act von 2005 durch Präsident George W. Bush eingeleiteten Änderung der Sommerzeit begegnet werden kann. Dieses Dokument unterstützt Sie dabei, die Cisco Produktlinien zu durchlaufen, bei denen ein Eingreifen erforderlich ist, um sie auf die Änderungen am US-DST-Datum vorzubereiten.

Weitere Produktinformationen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind. Suchen Sie regelmäßig nach Updates.

Dieser Energy Policy Act ändert die Daten für die Sommerzeit in den Vereinigten Staaten. 2007 beginnt DST am zweiten Sonntag im März und endet am ersten Sonntag im November. Der Energieminister wird dem Kongress über die Auswirkungen dieser Änderung Bericht erstatten. Der Kongress behält sich das Recht vor, den Zeitplan für die Sommerzeit 2005 nach Abschluss der Studie des US-Energieministeriums wieder aufzunehmen. Dieses Gesetz tritt am 1. März 2007 in Kraft.

Zusammenfassung der Änderungen an der Sommerzeit

Vor 2007

Jahr 2007 und danach

Starten

1. April

2. Sonntag im März

Ende

Letzter Sonntag im Oktober

1. Sonntag im November

Die Betriebssysteme der meisten Cisco Produkte, die Sommerzeit unterstützen, verfügen über integrierte Mechanismen zur automatischen Zeitumstellung, die auf den AKTUELLEN US-Regeln basieren ("mehrfach vorkommende" Schlüsselwörter in Zeitzonenbefehlen). Nach der Einführung des neuen Gesetzes ändert sich die Zeit auf den Geräten weiterhin gemäß den ALTEN Regeln, sofern keine Änderungen vorgenommen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Konfigurationsänderungen sind erforderlich, um die "programmierten" Datums der Sommerzeit für verschiedene Zeitzonen zu ändern. Bei einigen Geräten, auf denen neuere Software ausgeführt wird, ist diese Änderung möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Erweiterungsanforderung in der auf dem Gerät ausgeführten Softwareversion enthalten ist. In Software, die diese Erweiterung enthält, wurden die ALTEN Sommerzeitwerte in die NEUEN Sommerzeitwerte geändert, und die Konfigurationsänderungen in diesem Dokument sind nicht erforderlich. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie unter Betroffene Cisco Plattformen.

Konfigurations- oder Betriebssystemänderungen müssen auf den Geräten vorgenommen werden, die die alten Regeln implementieren, damit die Gerätezeit korrekt sein kann, und zwar in Protokollen und in anderen Zeitstempeln für die Kommunikation vom Gerät/der Plattform.

[Nach oben]

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Umfang und Auswirkungen

Die DST-Änderung wirkt sich auf alle Geräte aus, die automatische Zeitänderungen unterstützen, wenn sie zur Unterstützung der Sommerzeit konfiguriert sind. Diese Änderung betrifft Geräte von Cisco und anderen Anbietern. Um die Auswirkungen des Energy Policy Act zu ermitteln, sollten Kunden sich an jeden Anbieter wenden, der zeitabhängige Mitteilungen oder andere mit Zeitstempeln versehene Mitteilungen verwendet.

Betroffene Geräte, die nicht gewechselt werden, können die Zeit genau 1 Stunde von der tatsächlichen Zeit während der DST-Zeiträume im Frühjahr und Herbst anzeigen. Im Jahr 2007 beginnt die DST drei Wochen früher und endet eine Woche später als in den letzten Jahren. Diese Änderung tritt erstmals im März 2007 in Kraft. Diese Änderung kann erhebliche Auswirkungen auf Aktivitäten zur Ereigniskorrelation haben, die im Rahmen der Fehlerbehebung und Überwachung des normalen Betriebs durchgeführt werden.

Bei sicherheitsrelevanten Geräten, bei denen Protokolle erfasst, korreliert und für zukünftige Referenzzwecke gespeichert werden, kann diese zeitliche Änderung sie in Situationen, in denen sie zurückgerufen werden müssen, um eine Ereignissequenz wiederherzustellen, falsch machen. Die falschen Zeitstempel sind bei Ereignissen, die sofort aktiv werden, möglicherweise kein Problem. In Zukunft werden diese Ereignisse jedoch auf falsche Zeiten verweisen.

Jedes Gerät mit zeitbasierten Steuerungsmöglichkeiten und Aktivitäten, wie AAA-Server, Content Devices (CEs), Cron Jobs und Video-Streaming-Server, kann davon betroffen sein und sollte mit dem entsprechenden Anbieter geprüft werden.

Andere Beispiele sind Anrufe, die zu falschen Zeiten protokolliert werden, die Anrufdetailberichte und Rechnungsinformationen beeinflussen könnten, oder falsche Wahlkampfzeiten, die dazu führen, dass Kunden außerhalb der Zeiträume gewählt werden, die für FTC-Anrufe reserviert sind, was eine Verletzung der FTC-Richtlinien darstellt.

Folglich würde jedes Gerät mit zeitbasierten Steuerungsmöglichkeiten und Aktivitäten wie Authentifizierungsserver, Synchronisierungsaktivitäten und geplanten Ereignissen (d. h. Batch-Aufgaben, zeitlich abgestimmte Backups oder automatische Wählfunktionen oder Skripts usw.), die für die Verwendung von US-DST-Regeln konfiguriert wurden, während des Zeitraums beeinträchtigt, in dem die neuen US-DST-Regeln in Kraft treten, aber die alten US-DST-Regeln werden weiterhin angewendet.

[Nach oben]

Betroffene Cisco Plattformen

In den Tabellen in diesem Abschnitt werden die Cisco Erweiterungs-IDs aufgelistet, die erstellt wurden, um die Änderungen an den Standardeinstellungen des Betriebssystems für verschiedene Plattformen nachzuverfolgen. Softwareversionen, die diese Erweiterungen enthalten, ändern die Zeit korrekt, wenn sie so konfiguriert sind, dass sie die Sommerzeit einhalten. Softwareversionen, die diese Erweiterungen nicht enthalten, jedoch Sommerzeit unterstützen, verwenden die für 2007 ungültigen Daten für 2006.

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie in den folgenden Kategorien:

- Application Networking Services

- Schnittstellen und Module

- Cisco IOS-Software

- Netzwerkmanagement

- Optische Netzwerke

- Router und Switches

- Sicherheit und VPN

- Speichernetzwerke

- Tools und Ressourcen

- Video-, Kabel- und Inhaltsbereitstellung

- Voice und Unified Communications

- Wireless

Um jede Erweiterung und die Version anzuzeigen, in die sie integriert ist, klicken Sie auf die entsprechende Cisco Tracking ID oder verwenden Sie das Bug Tool (nur registrierte Kunden). Sie müssen sich bei Cisco.com registrieren, um diese Informationen anzuzeigen. Eine vollständige Liste der Problemhinweise für Produkte finden Sie auf der Seite Product Field Notice Summary (Übersicht über Produktwerbung).

Hinweis: Diese Seite wird aktualisiert, sobald weitere Produkte bearbeitet werden.

[Nach oben]

Application Networking Services

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Application and Content Networking System (ACNS)

CSCse61326

Behoben in Version 5.5(5) und 3.0(10). Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für Sommerzeitrichtlinien für FN - 62677 - USA, gültig ab März 2007 - für Content Networking-Produkte.

Application Velocity System (AVS)

CSCsh58527

Nur in 5.0.3 behoben. AVS 6.0-Benutzer müssen ein Downgrade durchführen, um einen Patch zu erhalten. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62740 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für AVS-Produkte.

Content Delivery System TV Streaming Application (CDS-TV)-Software

K/A

In CDS-TV-Versionen 1.4.4.1.3 und 1.5.1.0.0 behoben. Das Cisco TAC führt Patchaktualisierungen durch und sollte kontaktiert werden, wenn dies noch nicht abgeschlossen oder noch nicht geplant ist. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62742 - U.S. Daylight Savings Time Policy Changes Gültig ab März 2007 - für Content Delivery System TV Streaming Application - Patch Update erforderlich.

Content Services Switches (CSS) und Global Site Selector (GSS) Appliances

CSCek66308

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62727 - USA Richtlinienänderungen für Sommerzeit gültig ab März 2007 - für CSS- und GSS-Produkte

- Content Services Switch (CSS) im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments

Content Switching-Modul (CSM)

K/A

Die Uhr wird vom Switch bezogen.

IP/TV Content Manager

K/A

Behoben in Version 5.5(5) und 3.0(10). Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für Sommerzeitrichtlinien für FN - 62677 - USA, gültig ab März 2007 - für Content Networking-Produkte.

IP/TV-Broadcast-Server (BS) und IP/TV-Client

K/A

Sie müssen einen Windows-Patch von Microsoft installieren. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für Sommerzeitrichtlinien für FN - 62677 - USA, gültig ab März 2007 - für Content Networking-Produkte.

Wide Area Application Services (WAAS)

CSCse61335

Behoben in Version 4.0(1) und höher. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für Sommerzeitrichtlinien für FN - 62677 - USA, gültig ab März 2007 - für Content Networking-Produkte.

Wide Area File Services (WAFS)

K/A

Behoben in Version 3.0(9) und höher. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für Sommerzeitrichtlinien für FN - 62677 - USA, gültig ab März 2007 - für Content Networking-Produkte.

[Nach oben]

Schnittstellen und Module

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Cisco Unity Express Network Module (NM-CUE) Network Analysis Module (NM-NAM) Content Engine Network Module (NM-CE)

CSCsh30313

1.003 für das zugrunde liegende Betriebssystem behoben. Behoben in 2.3.4 für die Modul-Software. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62682 - US Daylight Saving Time (DST) Richtlinienänderungen gültig ab März 2007 - für alle Cisco Unity Express (CUE)-Versionen vor 2.3.4

- Wichtige Hinweise im Abschnitt Versionshinweise für Cisco Unity Express 2.3

[Nach oben]

Cisco IOS-Software

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Router der 7500-Plattform

CSCsi06651

Cisco IOS-Softwareplattformen

CSCsg70355

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62613 - USA Richtlinienänderungen für Sommerzeit gültig ab März 2007 - für Cisco IOS Software

- Cisco IOS-Softwareplattformen im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments

Cisco IOS XR-Software

CSCse79073

Behoben in Version 3.4 und höher. Weitere Informationen zu Cisco IOS XR finden Sie im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments.

[Nach oben]

Netzwerkmanagement

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Building Broadband Service Manager (BBSM)

CSCsh34781

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62728 - U.S. Daylight Savings Time Policy Effective März 2007 - für Building Broadband Solution Manager (BBSM).

CiscoWorks Common Services (CWCS)

CSCse85012 CSCsg81641

Kunden müssen den Patch für CS 3.0 und 2.2 herunterladen.

CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) Version 2.2

CSCsg81641

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62731 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für LMS.

CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) Version 2.5 und 2.6

CSCse85012 CSCsg97823

Laden Sie diese Patches unter http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cd-one-3des herunter (nur registrierte Kunden):

- cwdst3_0_0_sol_k9.zip

- cwdst3_0_0_sol.readme.pdf

- cwdst3_0_0_win.readme.pdf

- cwdst3_0_0_win_k9.zip

Laden Sie diese Patches von http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ipm-crypto herunter (nur registrierte Kunden)

- ipmdst_2_6_sol.readme.pdf

- ipmdst_2_6_sol_k9.tar

- ipmdst_2_6_win.readme.pdf

- ipmdst_2_6_win_k9.zip

CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM)

CSCsh34022

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62750 - U.S. Daylight Savings Time Fix/Patch für CiscoWorks Network Compliance Manager.

CiscoWorks Small Network Management Solution (SNMS)

CSCsh45560

Für die aktuelle Version von SNMS 1.5.1 ist eine Aktualisierung erforderlich, da sie auf LMS 2.2 mit CS 2.2 und RME 3.5 basiert.

CiscoWorks Voice Manager (CWVM)

K/A

Hierfür sind keine CWVM-bezogenen Patches erforderlich. Es wird empfohlen, die zugrunde liegenden Patches für die Tageslicht-Einsparung des Betriebssystems anzuwenden. JRE-Updates sind ebenfalls erforderlich.

Internetwork Performance Monitor (IPM)

CSCsg97823

Identifizierung von und Schutz vor Sicherheitsrisiken

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Abschnitt "Konfigurationen und Problemumgehungen" im Abschnitt "Intrusion Detection and Prevention".

IP Solution Center (ISC)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62735 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für Cisco IP Solution Center.

License Manager (CLM)

K/A

Cisco License Manager 1.0 ist nicht betroffen, solange empfohlene Betriebssystem-Updates installiert sind.

Mobile Wireless Transport Manager (MWTM)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Richtlinienänderungen FN - 62738 - U.S. Daylight Savings Time (USA) Gültig ab März 2007 für Mobile Wireless Transport Manager.

NetFlow Collection Engine (NFC)

CSCsh19473

Dies wird durch einen Patch von NFC 5.0.3 gelöst, der Ende Februar 2007 geplant ist.

Network Analysis Module (NAM)

CSCsg97421

Festgelegt in NAM 3.5.1b; voraussichtlich Ende Februar 2007 veröffentlicht.

Netzwerk-Verbindungsüberwachung

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62749 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für Cisco Network Connectivity Monitor.

Network Registrar (CNR)

K/A

Keine Auswirkungen auf CNR Die Zeit wird vom Betriebssystem bereitgestellt, das möglicherweise einen Patch vom Betriebssystemanbieter benötigt.

Performance Visibility Manager (PVM)

CSCsh69913

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für Sommerzeiten in FN - 62744 - USA (gültig ab März 2007) für Cisco Performance Visibility Manager (PVM).

QoS Policy Manager (QPM)

CSCsh37767

Die bestehenden QPM 3.2-Kunden müssen einen CMF 2.2-Patch installieren. Die ETA für diesen Patch ist derzeit nicht verfügbar. Für die QPM 4.0, die veröffentlicht wird, muss ein Common Services-Patch installiert werden, um die Tagesbeleuchtung zu sparen. Dieser Patch wird auf der Installations-CD verfügbar sein.

Secure Access Control Server (ACS)

CSCsg24465

Für die ACS-Appliance: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/acs-soleng-3des Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62663 - U.S. Daylight Savings Time Policy Changes Effective März 2007 - für ACS Windows.

Sheer 3.3 und 3.4

K/A

Für dieses Produkt ist ein Patch von Solaris und ein Update auf JRE erforderlich. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter .

Signaling Gateway Manager (SGM)

K/A

Nach der Aktualisierung des zugrunde liegenden Betriebssystems sollten Kunden von SGM 4.1 das DST-Update von der Cisco Website herunterladen. Die Aktualisierung sollte vor dem 1. März 2007 verfügbar sein.

Subscriber Edge Services Manager (SESM)

CSCsh84194

Transport Manager (CTM)

CSCsf19864 CSCsf05571

Behoben in JRE 1.4.2_11 für CTM 7.2. Behoben in JRE 1.5.0_06 für CTM 8.0 Windows Patch für Client: http://support.microsoft.com/kb/928388/ . Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Richtlinienänderungen FN - 62671 - U.S. Daylight Savings Time (USA) Gültig ab März 2007.

WAN-Manager (CWM)

CSCek66783

Die serverseitigen Änderungen werden durch den Solaris-Patch übernommen, und die Client-Seite wird durch den Windows- und JRE-Patch für die Windows-Plattform übernommen.

[Nach oben]

Optische Netzwerke

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

ONG Optische Produkte

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für die FN - 62690 - USA Daylight Saison (USA) Gültig ab März 2007 - ONG Optical Products.

Produkte der ONS 15000-Serie

CSCsd06997 CSCsg70355

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62690 - USA Sommerzeitrichtlinien gültig ab März 2007 - ONG Optical Products

- ONS-Produkte der Serie 1500 im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments

[Nach oben]

Router und Switches

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

CatOS-Plattformen

CSCse79110

Behoben in Versionen 6.4(23), 7.6(20) und 8.6. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen unter CatOS-Plattformen.

[Nach oben]

Sicherheit und VPN

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Adaptive Security Appliances (ASA)-Plattformen

CSCse61225

Fest in Version 7.0(7), 7.1(3), 7.2(2), 7.3(1). Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62706 - Änderungen bei der Sommerzeit in den USA - für die Produktfamilien PIX Firewall und Adaptive Security Appliances (ASA)

- Adaptive Security Appliances (ASA) und PIX-Plattformen im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments

CiscoWorks

CSCse85012 CSCsg81641

JRE Patches 1.4.2_12 und 1.3.1_18.

CiscoWorks Security Information Management Solution (SIMS)

K/A

Weitere Informationen zu CiscoWorks SIMS finden Sie unter Änderungen der FN - 62720 - U.S. Daylight Savings Time (DST) für CiscoWorks.

DDOS Guard- und Detector-Einheit

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62741 - U.S. Daylight Savings Time (DST) - All DDOS Guard and Detector Appliance Versions - Configuration Change or Upgrade Required for more information about this product.

Firewall Services Module (FWSM)

K/A

Die Uhr wird vom Switch bezogen.

Intrusion Prevention System (IPS)

CSCsf22526

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen an der FN - 62732 - U.S. Daylight Savings Time (DST) - All IPS Versions - Configuration Validation or Possible Upgrade Required.

NAC Appliance (Cisco Clean Access)

CSCsg44268

Fest in 3.005(011.001), 4.0(3.3), 4.0(4), 4.1(0). Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62729 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für Cisco Clean Access-Produkte.

PIX-Plattformen

CSCse60554 CSCse61225

Fest in Versionen 6.3(5.123), 7.0(6.10), 7.1(2.30), 7.2(1.27) und höher. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62706 - Änderungen bei der Sommerzeit in den USA - für die Produktfamilien PIX Firewall und Adaptive Security Appliances (ASA)

- Adaptive Security Appliances (ASA) und PIX-Plattformen im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments

Sichere ACS-Appliance

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62660 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für ACS Appliance.

Security Manager (CS-Manager)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62724 - U.S. Daylight Savings Time (DST) für alle Versionen von CS-Manager - Patch erforderlich.

Security Monitoring, Analysis and Response System (CS-MARS)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62721 - U.S. Daylight Savings Time (DST) Changes - CS-MARS.

Video Surveillance Stream Manager (ICEVSSW)

CSCsg53859

ICEVSSW enthält weitere Informationen zu diesem Produkt unter FN - 62651 - U.S. Daylight Savings Time Policy Changes Gültig ab März 2007.

VPN 3000-Konzentrator

CSCse62640

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62722 - U.S. Daylight Savings Time (DST) - Cisco VPN3000 Concentrators.

VPN/Security Management Solution (VMS) Network Manager

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62743 - U.S. Daylight Sasparings Time (DST) Changes für alle Versionen von VMS Network Manager - Patch erforderlich

- VPN 3000 Concentrators (Altiga OS) im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments

[Nach oben]

Speichernetzwerke

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Storage-Switches (SAN-OS) - Storage MDS der Serie 9500

K/A

Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Storage Switches (SAN-OS) - Storage MDS 9500 Series im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments.

[Nach oben]

Tools und Ressourcen

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

CiscoWorks IP Telefony Monitor (ITM) Version 2.0

CSCsh76600

Der Patch für dieses Produkt ist unter der URL verfügbar: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cd-one-3des Betriebssystem-Patch-Voraussetzungen:

- Solaris: http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102178-1

- Windows: http://www.microsoft.com/windows/timezone/dst2007.mspx

Unified Operations Manager (CUOM) Version 1.1 und 2.0

CSCsh62658

Der Patch für dieses Produkt ist unter der URL verfügbar: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cd-one-3des Betriebssystem-Patch-Voraussetzungen:

- Solaris: http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102178-1

- Windows: http://www.microsoft.com/windows/timezone/dst2007.mspx

Unified Service Monitor (CUSM) Version 1.1 und 2.0

CSCsh81265

Ein Patch für CUSM 1.1 und 2.0 ist verfügbar unter: http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/servmon Die Problemumgehung besteht darin, das System nach der Aktualisierung neu zu starten.

[Nach oben]

Video-, Kabel- und Inhaltsbereitstellung

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Service Control Engine (SCE)

CSCsh24223 CSCsh20257 CSCsh20253 CSCsh20239

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62641 - SCE - USA Daylight Savings Time Policy Seit März 2007.

[Nach oben]

Voice und Unified Communications

Wenn Sie ein System mit mehreren Cisco Unified Communications-Produkten verwenden, entnehmen Sie die empfohlene Reihenfolge für die Aktualisierung von Produkten dem entsprechenden System-Upgrade-Handbuch. Für jede Version von Unified CallManager, in der ein System erstellt wird, gibt es ein separates System-Upgrade-Handbuch.

Gehen Sie wie folgt vor, um Informationen zu Systemtestversionen zu finden, die auf Unified CallManager 4.x, Systemaktualisierungshandbüchern, basieren:

1. Besuchen Sie http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmtrix.htm.

2. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift für den von Ihnen verwendeten Release-Satz. (Beachten Sie, dass die Version der Systemtest-Version nicht mit der Version von Unified CallManager identisch ist.)

3. Navigieren Sie zum Link für das Handbuch zur Systemaktualisierung.

Hinweis: Wenn der Fehler "Skript kann nicht geöffnet werden" angezeigt wird, deaktivieren Sie alle Anti-Intrusion-Software oder Cisco Security Agent, die auf dem Cisco Callmanager ausgeführt wird, bevor Sie den DST-Patch ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Informationen für Unified Communications-Systeme basierend auf Unified CallManager 5.x, Systemaktualisierungshandbüchern zu finden:

1. Besuchen Sie http:///www.cisco.com/go/unified-techinfo.

2. Klicken Sie auf den Link, der der verwendeten Systemversion entspricht. (Die Systemversion ist in der Regel, aber nicht unbedingt die gleiche wie die Unified CallManager-Version.)

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorbereitung und Plan, und klicken Sie auf den Link Systemaktualisierung planen im Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite.

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Breitband-Telefonie-Switch (BTS 10200)

CSCsd98165 CSCse41327 CSCse10055

Festgelegt in 4.5, 4.5(1), 4.5(13), 5.0(0). Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in den folgenden Problemhinweisen:

- BTS 10220 und 2007 Standardzeitänderung

- FN - 62709 - Sun1280 114526-09 (5.20.3) Firmware-Patch für DST (Daylight Saving Time)-Änderung für BTS10200

- FN - 62688 - U.S. Daylight Saving Time (DST) Richtlinienänderungen gültig ab März 2007 - für Cisco Broadband Telefony Switch (BTS10200) Versionen vor 5.x

Collaboration Server (CCS) - 3.0, 4.0 und 5.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Dynamic Content Adapter für Collaboration Server - 2.0(1)

K/A

Weitere Informationen finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen zur Zeitersparnis 2007 bei Zeitänderungen und Zeitzonenproblemen.

Option zur Integration von Computertelefonie (Java CIL) - 6.0, 7.0/7.1

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Konferenzverbindung (CCC)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62691 - US Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007 - für Cisco Conference Connection (CCC).

Customer Response Solution (CRS)

CSCsh95451 CSCsh38030 CSCsi07661 CSCsi09651

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in den folgenden Problemhinweisen:

- FN - 62767 - Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen zur Zeitumstellung der Sommerzeit 2007

- FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für die Sommerzeit 2007, Zeitumstellung und Zeitzonenprobleme

DPA-7610/7630

CSCsh04492

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62698 - US Daylight Savings Time Policy Change Gültig ab März 2007 - für Cisco DPA-7610/7630.

E-Mail-Manager (CEM) - 3.0, 4.0 und 5.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Notfall-Responder (CER)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Richtlinienänderungen FN - 62657 - U.S. Daylight Savings Time Policy Effective März 2007 for Cisco Emergency Responder (CER).

Faxserver

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62752 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für Cisco Fax Server.

IGX-, MGX- und BPX-Plattformen

CSCsg70355

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62702 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für MGX-, IGX- und BPX-Plattformen.

Intelligent Contact Management (ICM) Enterprise - 4.x, 5.0 und 6.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Internet Service Node (ISN) - 2.1.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in den folgenden Problemhinweisen:

- FN - 62768 - Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) - Überlegungen zur Zeitumstellung für die Sommerzeit 2007

- FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für die Sommerzeit 2007, Zeitumstellung und Zeitzonenprobleme

Interactive Suite (CIS)

CSCsi22179 CSCsh85976 CSCsi10430 CSCsh86008 CSCsh85878

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62771 - Cisco Interactive Suite (CIS) - Überlegungen zur Zeitumstellung 2007 und zu PG-Zeitzonen-Problemen.

IP Communicator (CIPC)

K/A

Die Anwendung ist von der Betriebssystemuhr des Client-PCs und der Cisco Unified CallManager-Uhr abhängig. Sowohl das Betriebssystem für den Client-PC als auch Unified CallManager sollten auf die entsprechenden Softwareversionen aktualisiert werden. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62679 - US Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007 - für Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA), Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) und Cisco Softphone.

IP Contact Center (IPCC) Enterprise

CSCsg26106

In Version 6.0(9) und 7.1(3) behoben. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

IP Contact Center (IPCC) Express

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

IP Contact Center (IPCC) gehostet - 4.x und 5.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

IP Interoperability and Collaboration System (IPICS)

CSCsh04370 CSCsh04379

Weitere Informationen zu Cisco IPICS finden Sie unter Änderungen der FN - 62674 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007.

IP-Softphone

K/A

EOE - Funktion des Betriebssystems auf dem Client-PC. Auf der Microsoft -Website finden Sie Informationen zu den Auswirkungen von DST auf das Betriebssystem. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62679 - US Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007 - für Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA), Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) und Cisco Softphone.

Media Blender (CMB) - 3.0, 4.0 und 5.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Mobility Manager

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62670-Daylight Savings Time-Richtlinie ab März 2007 - für Mobility Manager.

Outbound-Option - 6.0, 7.0 und 7.1

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Persönlicher Assistent

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62667 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für Cisco Personal Assistant.

PSTN-Gateway (PGW220)

CSCsh37721

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderung der FN - 62687 - US Daylight Savings Time Policy Gültig ab März 2007 - für Cisco PSTN Gateway (PGW2200).

Support-Tools

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in den folgenden Problemhinweisen:

- FN - 62772 - Support-Tools - Überlegungen für die Sommerzeit 2007 sowie Probleme mit Zeitzonen für PG

- FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für die Sommerzeit 2007, Zeitumstellung und Zeitzonenprobleme

Unified Application Environment (CUAE)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62707 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für Cisco Unified Application Environment (CUAE).

Unified CallManager Line-Erweiterungsmodul mit 14 Tasten

K/A

Ruft die Zeit vom Unified CallManager ab.

Unified CallManager Backup and Restore System (BARS)

K/A

Ruft die Zeit vom Betriebssystem ab.

BAT für Unified CallManager

K/A

Dieses Produkt ist eine Unterkomponente von Unified CallManager.

Unified CallManager CAR

CSCsh81417

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der FN - 62669 - U.S. Daylight Savings Time Policy mit Wirkung vom März 2007 - für Cisco CallManager.

Unified CallManager DNA

K/A

Dieses Produkt ist eine Unterkomponente von Unified CallManager.

Unified CallManager Express (CCME)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für FN - 62686 - U.S. Daylight Saving Time (DST) Gültig ab März 2007 - Cisco CallManager Express (CCME).

Unified CallManager ITM

K/A

Benötigen Sie CW2KCommon Services. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt CiscoWorks und Workarounds dieses Dokuments.

Unified CallManager JTAPI

K/A

Dieses Produkt wird vom Unified CallManager überarbeitet.

Unified CallManager MLA

K/A

Dieses Produkt ist eine Unterkomponente von Unified CallManager.

Unified CallManager-Service (ccm.exe)

CSCsf07523 CSCsh39509 CSCsg85605 CSCsh44003 CSCsh81417 CSCsy25150

Es gibt Optionen, um Informationen aus dem Betriebssystem abzurufen oder im CM festzulegen. Festgestellt in CCM-Versionen 4.3(1), 5.0(1), 5.0(4), 5.1(1), 6.0(1), 3.3(5)ES56. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für die Sommerzeit für FN - 62669 - USA - Gültig ab März 2007 - für Cisco CallManager. Aktuelle Informationen finden Sie im Frühjahr 2010 DST.

Unified CallManager Telefony Service Provider (TSP)

K/A

Dieses Produkt wird vom Unified CallManager überarbeitet.

Unified CallManager WinOS Service-Version

CSCsf07541

2000.4.2SR14, 2000.4.3aSR7, 2000.4.4SR2 und höher Siehe FN - 62657 - U.S. Daylight Savings Time Policy Changes Gültig ab März 2007 für Cisco Emergency Responder (CER) für weitere Informationen zu diesem Produkt.

Unified Contact Center Enterprise und Hosted

CSCse96015 CSCsg26106

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in den folgenden Problemhinweisen:

- FN - 62769 - Cisco Unified Contact Center Enterprise und Hosted - Überlegungen zur Zeitersparnis 2007 bei Zeitänderungen und PG-Zeitzonen

- FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für die Sommerzeit 2007, Zeitumstellung und Zeitzonenprobleme

Unified Customer Voice Portal (CVP) - 3.x und 4.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Unified Intelligent Contact Management (ICM) ACD

CSCse96015 CSCsg26106

Behoben in Version 7.1(3), andere Versionen ausstehend. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Unified Intelligent Contact Management Enterprise und Hosted - 7.0 und 7.1

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

Unified IP-Telefone (Serie 7900)

CSCse47164

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62666 - US Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007 - für Cisco Unified IP-Telefone der Serie 7900.

Unified MeetingPlace

K/A

Weitere Informationen zu MeetingPlace-Produkten finden Sie unter FN - 62665 - US Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007 - für MeetingPlace-Produkte (MP).

Unified MeetingPlace Express

CSCsh14773

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderung der Richtlinie FN - 62661 - US Daylight Savings Time Policy Effective März 2007 - für MeetingPlace Express (MPE).

Unified Personal Communicator (CUPC)

K/A

Diese Anwendung ist von der Betriebssystemuhr des Client-PCs abhängig. Das Betriebssystem für den Client-PC sollte auf die entsprechenden Softwareversionen aktualisiert werden. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62679 - US Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007 - für Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA), Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) und Cisco Softphone.

Unified Presence Server (CUPS)

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Richtlinien für Sommerzeitänderungen FN - 62676 - Gültig ab März 2007 - für Cisco Unified Presence Server (CUPS).

Unified Survivable Remote Site Telefony (SRST)

K/A

Die SRST-Version ist ein Feature-Set. siehe Cisco IOS-Softwareplattformen im Abschnitt Konfigurationen und Problemumgehungen dieses Dokuments. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Richtlinienänderungen FN - 62717 - U.S. Daylight Saving Time (DST) Gültig ab März 2007 - Cisco Unified Survivable Remote Site Telefony (SRST).

Unified System Contact Center Enterprise (System IPCC) - 7.0, 7.1

K/A

Weitere Informationen finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen zur Zeitersparnis 2007 bei Zeitänderungen und Zeitzonenproblemen.

Unified Video Advantage (CUVA)

K/A

Keine Aktualisierung erforderlich. CUVA hat keine Abhängigkeit von Zeitzonen. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62679 - US Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007 - für Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA), Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) und Cisco Softphone.

Unified Video Conferencing (CUVC)

CSCsi05728

Weitere Informationen zu Cisco Unified Video Conferencing (CUVC)-Produkten finden Sie unter FN - 62734 - USA Daylight Saisonzeitänderung Gültig ab März 2007.

Unified Web and E-Mail Interaction Manager (EIM/WIM)

CSCsk08506

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter CSCsk08506 - EIM/WIM Considerations for 2007 Daylight Savings Time Change.

Unity-Verbindung

K/A

Weitere Informationen zu Cisco Unity Connection finden Sie unter Änderungen der Richtlinien zur eingesparten Tageszeit für FN - 62668 - USA, gültig ab März 2007.

Unity Express

CSCsh30313

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Richtlinienänderungen FN - 62682 - U.S. Daylight Saving Time (DST) Gültig ab März 2007 - für alle Cisco Unity Express (CUE)-Versionen vor 2.3.4.

Unity Voicemail

CSCsh35828 CSCsh35926 CSCsh48829 CSCeg51736 CSCee32525

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in dieser Dokumentation:

- FN - 62673 - Änderung der Richtlinie für Sommerzeit in den USA Gültig ab März 2007 - für Cisco Unity

- CSCee32525 - Unity Failover versucht aufgrund von Sommerzeit Zeittaktänderung (Betroffene Versionen sind 4.x, 5.x und 7.x)

VG248 Analoges Telefon-Gateway

K/A

Zeit nicht für dieses Produkt konfiguriert. Ruft die Zeit vom Call Manager ab. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62680 - US Daylight Savings Time Policy Change Effective March 2007 - VG248.

Voice Provisioning Tool (VPT)

CSCsf07541

Festgelegt in Versionen: 2.0(4.2)SR14, 2.0(4.03a)SR07, 2.0(4.4)SR02. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Änderungen der Richtlinien für die Sommerzeit für FN - 62699 - USA - Gültig ab März 2007 - für das Cisco Voice Provisioning Tool.

Web-Collaboration-Option - 5.0

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter FN - 62571 - Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) und Cisco Customer Response Solution (CRS) - Überlegungen für 2007: Zeitänderungen und Probleme mit der PG-Zeitzone.

[Nach oben]

Wireless

Cisco Produkt

Cisco Tracking-ID

Hinweise

Aironet Serie 1400

K/A

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter Sommerzeit für Cisco Wireless-Netzwerkplattformen.

CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE)

CSCsg89013

Erweiterung offen; noch keine Änderungen vorgenommen. (04.01.2007)

Standort-Appliance

CSCsg67865

Wenn die Location Appliance für die Verwendung der Sommerzeit konfiguriert ist und sich in den Vereinigten Staaten befindet, muss sie Java Runtime Environment (JRE) Version 1.4.2_12-b03 oder höher ausführen.

Wireless Control System (WCS)

CSCsg12596

Behoben in Version 4.0.87 und höher.

Wireless Services Module (WiSM) und WLAN Controller (WLC)

CSCsh2276 CSCsc37945 CSCsf99924

Bug entfernte das Kontrollkästchen für die Sommerzeit in Version 4.1, weil es nicht richtig funktioniert hat.

Weitere Informationen zu allen Wireless-Produkten finden Sie unter FN - 62646 - US Daylight Saison Policy Change Effects Effective März 2007 - for Wireless Products.

[Nach oben]

Konfigurationen und Workarounds

Dieser Abschnitt enthält Workarounds oder manuelle Konfigurationen für häufige Cisco Plattformen, die Sommerzeit unterstützen.

Hinweis: Wenn Sie Workarounds anwenden, sind diese Workarounds möglicherweise nur vorübergehend und erfordern möglicherweise zusätzliche Aktionen vor dem nächsten Start- oder Enddatum des DST. Je nach Gerät oder Anwendung von Cisco werden diese Einstellungen möglicherweise nicht dauerhaft gespeichert. Wenn beispielsweise das Gerät oder die Anwendung von Cisco zurückgesetzt wird, können die DST-Einstellungen auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.

Verfügbare Konfigurationen

Cisco Plattform

Problemumgehung verfügbar

Adaptive Security Appliances (ASA) und PIX-Plattformen

Ja

CatOS-Plattformen

Ja

CiscoWorks

Patch

Content Services Switch (CSS)

Ja

Identifizierung von und Schutz vor Sicherheitsrisiken

Ja

Cisco IOS-Softwareplattformen

Ja

Cisco IOS XR

Ja

Produkte der ONS 15000-Serie

Nein - Manuell im März und November

Storage Switches (SAN-OS) - Storage MDS der Serie 9500

Ja

VPN 3000 Concentrators (Altiga OS)

Nein - Manuell im März und November

[Nach oben]

Adaptive Security Appliances (ASA) und PIX-Plattformen

Sie können die DST-Konfigurationsparameter für ein System ändern, das Cisco PIX- oder ASA-Betriebssystem mit einem einzigen Konfigurationsbefehl ausführt. Sie können diesen Befehl jederzeit und auf jedem Gerät ausführen, um die aktuellen Standardeinstellungen des jeweiligen Geräts zu ändern.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Um die DST-Zeitumstellung für 2007 einzuhalten, verwenden Sie diesen Befehl auf jedem Gerät, auf dem Cisco PIX- oder ASA-Betriebssystem ausgeführt wird:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Hinweis: Wenn Sie die Sommerzeit-Option nicht verwenden, sind Sie von diesem Problem nicht betroffen. Um zu überprüfen, ob die Sommerzeit-Option nicht verwendet wird, führen Sie den folgenden Befehl aus:

Hinweis:  Schaulauf | Sommerzeit einschließen

Wenn Sie von diesem Befehl keine Ausgabe erhalten, ist Ihr Gerät von diesem Problem nicht betroffen. Wenn Sie Ergebnisse erhalten und Ihr Gerät von diesem Problem betroffen ist, wenden Sie sich an das Cisco Technical Assistance Center (TAC), um das 6.3(5.123) Interim-Image zu erhalten.

[Nach oben]

CatOS-Plattformen

Sie können die DST-Konfigurationsparameter für ein System ändern, auf dem Cisco CatOS 5.4 und höher ausgeführt wird, indem Sie einen einzigen Konfigurationsbefehl verwenden. Sie können diesen Befehl jederzeit und auf jedem Gerät ausführen, um die aktuellen Standardeinstellungen des jeweiligen Geräts zu ändern.

set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Um die DST-Zeitumstellung für 2007 einzuhalten, verwenden Sie diesen Befehl auf jedem Gerät, das Cisco CatOS 5.4 oder höher ausführt:

set summertime enable EDT

set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60

[Nach oben]

CiscoWorks

Verwaltungsanwendungen wie CiscoWorks und Cisco Secure ACS nutzen die vom Betriebssystem zur Verfügung gestellte Zeit. Um das DST-Problem zu beheben, müssen Sie daher den Patch für das Betriebssystem installieren, der die Reparatur für Ihr Betriebssystem (Windows, Solaris usw.) enthält.

Wenn die Plattform ein Betriebssystem umfasst, das von Cisco gewartet wird, z. B. Unified CallManager oder die ACS-Appliance, stellt Cisco einen Patch zur Verfügung. In der Liste der betroffenen Produkte im Abschnitt Netzwerkverwaltung können Sie sehen, wann ein Patch für Ihr Produkt verfügbar sein wird.

[Nach oben]

Content Services Switch (CSS)

Sie können die DST-Konfigurationsparameter für einen Content Services Switch (CSS) ändern, der WebNS mit einem einzigen Konfigurationsbefehl ausführt. Sie können diesen Befehl jederzeit im SuperUser-Modus auf einem CSS ausführen, um die aktuellen Standardeinstellungen des jeweiligen Geräts zu ändern.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Um die DST-Zeitänderung 2007 einzuhalten, verwenden Sie diesen Befehl auf einem CSS, auf dem WebNS ausgeführt wird:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Hinweis: Der Befehl CSS clock sommerzeit erschien zuerst in Version 7.50.

[Nach oben]

Identifizierung von und Schutz vor Sicherheitsrisiken

Um die Sommerzeiteinstellungen auf Cisco Intrusion Detection and Prevention-Geräten zu ändern, verwenden Sie die Setup-Option aus der CLI:

Modify summer time settings? [no]:yes

Recurring, Date or Disable[recurring]:

Start Month[mar]:

Start Week[2]:

Start Day[sun]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[nov]:

End Week[1]:

End Day[sun]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]: EDT

Offset[60]:

Hinweis: GUI-basierte Verwaltungspakete können einen zeitbasierten Setup-Bildschirm enthalten, mit dem Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können.

[Nach oben]

Cisco IOS-Softwareplattformen

Sie können die DST-Konfigurationsparameter für ein System ändern, auf dem Cisco IOS mit einem einzigen Konfigurationsbefehl ausgeführt wird. Sie können diesen Befehl jederzeit und auf jedem Gerät ausführen, um die aktuellen Standardeinstellungen des jeweiligen Geräts zu ändern.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Um die DST-Zeitumstellung 2007 einzuhalten, verwenden Sie diesen Befehl auf jedem Gerät, auf dem Cisco IOS ausgeführt wird:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Nach oben]

Cisco IOS XR

Sie können die DST-Konfigurationsparameter für ein System ändern, auf dem Cisco IOS XR mit einem einzigen Konfigurationsbefehl ausgeführt wird. Sie können diesen Befehl jederzeit und auf jedem Gerät ausführen, um die aktuellen Standardeinstellungen des jeweiligen Geräts zu ändern.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Um die DST-Zeitänderung 2007 einzuhalten, verwenden Sie diesen Befehl auf jedem Cisco IOS XR-Gerät:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Nach oben]

Auswirkungen von Netzwerkzeitprotokollen

Obwohl es den Anschein hat, dass die Verwendung von NTP (Network Time Protocol) alle Probleme im Zusammenhang mit diesen Zeitänderungen vermeidet, schließen sich NTP und Sommerzeit gegenseitig aus, und eine hilft oder behindert die andere nicht. Das Network Time Protocol ist ein Dienstprogramm zur Synchronisierung von Uhren auf verschiedenen Geräten. In der Regel bezieht NTP eine Referenzuhr von einer Quelle, die auf der koordinierten universellen Zeit (UTC, Coordinated Universal Time) basiert, die sich unabhängig von DST nicht ändert.

Die Eastern Standard Time (EST) in den USA liegt beispielsweise fünf Stunden hinter der UTC-Zeit, wenn die Sommerzeit nicht aktiv ist. Die EST liegt vier Stunden zurück, wenn die Sommerzeit aktiv ist. Die DST-Konfiguration ist sehr spezifisch für die Zeitzone, in der das Gerät bereitgestellt wird, und die NTP UTC wird als Referenz verwendet, wenn DST für jedes einzelne Gerät berechnet wird.

[Nach oben]

Produkte der ONS 15000-Serie

Cisco hat Änderungen an den ONS 15600-, 15454-, 15327- und 15310-Produkten CTC und TL1-Software vorgenommen, sodass sich die neue DST-Implementierung mit dem zweiten Sonntag, den 3. März und dem ersten Sonntag, den November 2007 korrekt ändert.

Alle Systeme, die die Systemsoftware nicht aktualisiert haben, befolgen automatisch die Regeln für die vorherige Sommerzeit. Mit anderen Worten, das System ändert automatisch die Uhr und spiegelt die falsche Zeit wieder, weil das System am 11. März 2007 nicht automatisch davon ausgeht, dass die DST in Kraft getreten ist.

Um die DST-Zeitumstellung für 2007 einzuhalten, sind folgende Optionen verfügbar:

- Erwerben Sie eine neue Version Ihrer Software.

Cisco hat die neuen DST-Änderungen in diese Software implementiert (oder implementiert sie):

- Version 4.1.82

- Version 5.0.8

- Version 7.0.2 oder höher

- Version 7.2.2 oder höher

- Version 8.0.x oder höher

Andere Versionen dieser Software funktionieren weiterhin mit den vorherigen DST-Regeln.

- Verwenden Sie den CTC, um die Zeit manuell zu ändern.

Wenn Kunden kein Upgrade auf eine der oben genannten Softwareversionen durchführen möchten. CTC bietet Ihnen die Möglichkeit, DST zu aktivieren oder zu deaktivieren und die Zeit auf Ihren Knoten zu ändern. Kunden müssen die Systemzeit manuell steuern und die Systemuhr zwingen, die richtige Zeit wiederzugeben.

Verwenden Sie diese Lösung vom 2. März bis zum 1. April, um das Problem zu beheben:

- Manuelle Deaktivierung der Sommerzeit am 2. Sonntag, 11. März 2007.

- Setzen Sie die Systemuhr zurück, um die korrekte Uhrzeit wiederzugeben.

- Aktivieren Sie am 1. Sonntag im April 2007 erneut die Sommerzeit (1. April 2007), und stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt ist.

Verwenden Sie diese Lösung vom letzten Sonntag im Oktober bis zum 1. Sonntag im November, um das Problem zu beheben:

- Deaktivieren Sie die Sommerzeit am letzten Sonntag im Oktober (28. Oktober 2007) manuell.

- Setzen Sie die Systemuhr zurück, um die korrekte Uhrzeit wiederzugeben.

- Aktivieren Sie am 1. Sonntag im November 2007 erneut die Sommerzeit (4. November 2007), und stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt ist.

- Verwenden Sie die CLI TL1, um die Uhrzeit manuell zu ändern.

Sie können die Tageszeitparameter für ein System ändern, das das optische Betriebssystem (ONS) mit einem einzigen Konfigurationsbefehl ausführt. Das Format des Befehls ist wie folgt:

SET-TOD:[

]::

::

,

,

,

,

,

,[

][:DST=

];

Dieser Befehl ändert die Zeit für ein optisches Produkt, das ONS ausführt. Die Start- und Stopp-Zeit der Sommerzeit ändert sich jedoch nicht, und das Produkt verwendet die im Betriebscode codierten Standardwerte.

Wenn Sie nicht in eine der aufgeführten Kategorien fallen, sollten Sie Ihre Anfragen an Ihren jeweiligen Account Manager richten.

Hinweis: Weitere Informationen zu Zeitzonenkonfigurationen und zum Zurücksetzen der Zeit finden Sie im entsprechenden Verfahrensleitfaden für die von Ihnen verwendete Cisco ONS-Version. Wenn Sie beispielsweise Cisco ONS 15454 verwenden, lesen Sie im Cisco ONS 15454 Procedure Guide, Release 7.0 nach.

[Nach oben]

Storage-Switches (SAN-OS) - Storage MDS der Serie 9500

Standardmäßig passt sich das MDS SAN-OS nicht an die Sommerzeit an, und die Software bietet keine Standardwerte für DST-Einstellungen. Daher muss jede Konfiguration für die Sommerzeit die Parameter für das Start- und das Enddatum enthalten.

clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month end_time daylight_offset

Um die DST-Zeitänderung 2007 einzuhalten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Hinweis: Die Zeitzone "Eastern" ist ein benutzerdefinierter Wert, der mit dem folgenden Befehl bestimmt werden kann: Show-Ausführen | clock.

Da das MDS SAN-OS keine Standardwerte für die Sommerzeit anbietet, sind keine Codeänderungen erforderlich. Die DST-Einstellung für SAN-OS muss aus folgenden Gründen über die CLI konfiguriert werden:

- Der Fabric Manager kann nicht verwendet werden, um mehrere Switches mit dieser Einstellung zu konfigurieren, da er die DST-Konfiguration nicht unterstützt.

- Cisco Fabric Services unterstützen keine Sommerzeitkonfiguration, da eine einzelne Fabric mehrere Zeitzonen umfassen kann.

[Nach oben]

VPN 3000 Concentrators (Altiga OS)

Die DST-Konfigurationsparameter für ein System, auf dem das Altiga-Betriebssystem ausgeführt wird, können nicht geändert werden. Derzeit können Sie sowohl in der Version 4.1 als auch in der Version 4.7 von Altiga OS die Sommerzeitfunktion aktivieren, um die Standardeinstellungen für die Sommerzeit wie zuvor festgelegt zu verwenden. Um dieses Problem zu umgehen, müssen Sie die Zeit vor einer Stunde festlegen, wenn die neue Sommerzeit am 2. Sonntag im März eintritt. DST sollte auf diesen Geräten deaktiviert werden, damit das Gerät nicht versucht, die Uhr am 1. Sonntag im April einzustellen.

Hinweis: Die in diesem Abschnitt bereitgestellten Informationen sind eine Problemumgehung für diejenigen, die sich entscheiden, nicht auf den festen Code zu aktualisieren, sobald dieser verfügbar ist.

Sie können die Sommerzeit deaktivieren und die Uhr vorwärts einstellen, wie in diesem Bild gezeigt:

Hintergrundinformationen

Die Rechnungsnummer für das Energy Policy Act von 2005 lautet H.R.6.ENR. In diesem Abschnitt werden die Informationen aus der Rechnung aufgeführt, die sich auf dieses Thema bezieht.

SEK. 110. EINSPARUNGEN BEI TÄGLICHKEITEN.

(a) Änderung - Abschnitt 3 Buchstabe a des Uniform Time Act von 1966 (15 U.S.C.260a(a))) wird geändert—

(1) durch die Markierung "Erster Sonntag im April" und die Einfügung "Zweiter Sonntag im März"; und

(2) durch die Markierung "Letzter Sonntag im Oktober" und die Einfügung "Erster Sonntag im November".

b) Der Wirksamkeitsdatum - Buchstabe a) tritt 1 Jahr nach Erlass dieses Gesetzes oder am 1. März 2007 in Kraft, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

c) dem Kongress Bericht zu erstatten- Spätestens 9 Monate nach dem in Buchstabe b) genannten Zeitpunkt erstattet der Generalsekretär dem Kongress Bericht über die Auswirkungen dieses Abschnitts auf den Energieverbrauch in den Vereinigten Staaten.

d) Das Recht auf Rückkehr des Kongresses behält sich das Recht vor, die Sommerzeit nach Abschluss der Hauptabteilung wieder auf die Zeitpläne von 2005 zurückzusetzen.

Weitere Informationen zum Energy Policy Act finden Sie unter http://thomas.loc.gov . (Geben Sie H.R.6.ENR im Feld "Text des Rechnungsnamens durchsuchen" ein, aktivieren Sie das Optionsfeld Rechnungsnummer, und klicken Sie auf Suchen. Fahren Sie mit Abschnitt 110 fort.)

[Nach oben]

Dokument-ID: 81675

Zugehörige Informationen

- Übersicht zu Produkteinführungen

- The Library of Congrass - Thomas