Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Konfigurieren des MS PPTP-Servers

Überprüfen

Fehlerbehebung

Ressourcen zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Mit dem Microsoft (MS) Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) können Remote-Benutzer eine sichere Verbindung zum Unternehmensnetzwerk über das öffentliche Internet herstellen. Sie können einer Außenstelle eine einzelne IP-Adresse zuweisen, um Ihre öffentlichen IP-Adressen zu erhalten. Anschließend können Sie mehreren Benutzern erlauben, gleichzeitig PPTP-Verbindungen zum gleichen oder zu unterschiedlichen Standorten herzustellen. PPTP wurde in der Cisco IOS® Softwareversion 12.1(4)T hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NAT - Support for PPTP in an Overload (Port Address Translation) Configuration (NAT - Unterstützung für PPTP in einer Overload (Port Address Translation)-Konfiguration in der Cisco IOS Software 12.1T Early Deployment Release Series.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Router der Serie 3600 mit Cisco IOS Software-Versionen 12.1.5(9)T und 12.2.3

- Alle Windows-Betriebssystemplattformen mit integrierten PPTP-Clients

- MS Windows 2000 Advanced Server mit integriertem PPTP-Server

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Routerleuchte

- IP NAT Translation Table

- Router-Haus

- IP NAT Translation Table

Routerleuchte

Current configuration : 1136 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug upti

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

boot system tftp c3660-jk9o3s-mz.122-3.bin 255.255.255.255

!

ip subnet-zero

!

!

no ip domain-lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

cns event-service server

!

!

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.64.10.13 255.255.255.224

!--- Defines the interface as external for NAT.

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

!--- Defines the interface as internal for NAT.

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

no ip address

shutdown

no fair-queue

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

!

!--- Indicates that any packets received on the inside interface permitted !--- by access list 101 share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.1

no ip http server

!

access-list 101 permit ip any any

!

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

IP NAT Translation Table

light#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local          Outside local      Outside global

gre 10.64.10.13:50150  192.168.200.253:50150 10.64.10.21:50150  10.64.10.21:50150

gre 10.64.10.13:50151  192.168.200.254:50151 10.64.10.21:50151  10.64.10.21:50151

gre 10.64.10.13:0      192.168.200.254:0     10.64.10.21:0      10.64.10.21:0

gre 10.64.10.13:32768  192.168.200.253:32768 10.64.10.21:32768  10.64.10.21:32768

tcp 10.64.10.13:2643   192.168.200.253:2643  10.64.10.21:1723   10.64.10.21:1723

tcp 10.64.10.13:3546   192.168.200.254:3546  10.64.10.21:1723   10.64.10.21:1723

Router-Haus

Building configuration...

Current configuration : 2281 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.64.10.21 255.255.255.224

!--- Defines the interface as external for NAT.

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

!--- Defines the interface as internal for NAT.

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

!--- Indicates that any packets received on the inside interface permitted by !--- access list 101 share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload

!--- Static port translation for the Microsoft PPTP server on TCP port 1723 !--- share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source static tcp 192.168.50.2 1723 interface FastEthernet0/0 1723

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

access-list 101 permit ip any any

!

!

snmp-server manager

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

IP NAT Translation Table

house#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

gre 10.64.10.21:50150  192.168.50.2:50150 10.64.10.13:50150  10.64.10.13:50150

gre 10.64.10.21:50151  192.168.50.2:50151 10.64.10.13:50151  10.64.10.13:50151

gre 10.64.10.21:0      192.168.50.2:0     10.64.10.13:0      10.64.10.13:0

gre 10.64.10.21:32768  192.168.50.2:32768 10.64.10.13:32768  10.64.10.13:32768

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  10.64.10.13:2643   10.64.10.13:2643

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  ---                ---

tcp 10.64.10.21:80     192.168.50.2:80    ---                ---

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  10.64.10.13:3546   10.64.10.13:3546

Konfigurieren des MS PPTP-Servers

Gehen Sie wie folgt vor, um den MS PPTP-Server zu konfigurieren:

1. Gehen Sie zu Routing und Remote Access und wählen Sie Configure and Enable Routing and Remote Access aus.

2. Wählen Sie im Assistenten für die Einrichtung von Routing- und Remote-Zugriffsservern die Option Virtual Private Network (VPN)-Server aus.

3. Definieren Sie die externen und internen IP-Adressen für die Server-Netzwerkschnittstellenkarte (NIC).

4. Weisen Sie den Remote-PPTP-Clients einen IP-Pool zu.

5. Sie können den MS RADIUS-Authentifizierungsserver verwenden oder eine lokale Authentifizierung verwenden.

6. Erstellen Sie die lokale Benutzerdatenbank für die lokale Authentifizierung.

7. Zwei PPTP-Clients hinter dem Port Address Translation (PAT)-Router sind mit dem MS PPTP-Server verbunden.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

- show ip nat translations - Zeigt den Inhalt der Übersetzungstabelle an.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Ressourcen zur Fehlerbehebung

- Microsoft Windows 2000-Konfiguration des Remote Access Servers als VPN-Server

Zugehörige Informationen

- RFC 2637: Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems