Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration, aus der hervorgeht, dass innerhalb eines IP-Netzwerks mehrere Tunnel bestehen können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

Router-Konfigurationen

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Hinweis: Die Taktgebung muss vom DCE bereitgestellt werden, auch wenn sie nicht im Diagramm dargestellt ist. Die einfachste Methode hierfür ist die Verwendung eines Cisco DCE-Kabels am Router und des Befehls configure clockrate. Aus Gründen der Einfachheit werden IP-Routing- und WAN-Konfigurationen nicht angezeigt.

Diese Konfiguration zeigt, dass mehrere Tunnel innerhalb eines einzigen IP-Netzwerks möglich sind. Beachten Sie, dass die Tunnel bestehende serielle Leitungen erweitern oder ersetzen. In diesem Beispiel gibt es eine Eins-zu-Eins-Korrelation zwischen der Hardware und den Tunneln. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren und Fehlerbehebung für serielles Tunneling (STUN).

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- STUN/BSTUN-Unterstützung

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems