Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Beispielkonfigurationen für das komplexe Serial Tunneling (STUN)-Multipoint.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

Router-Konfigurationen

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

stun protocol-group 13 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route address c1 tcp 7.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Router C

stun peer-name 7.0.0.1

stun protocol-group 13 sdlc

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 7.0.0.1 255.255.255.0

Hinweis: WAN-Konfigurationen und IP-Routing-Konfigurationen werden nicht angezeigt (zur Vereinfachung). Serielle Schnittstellen erfordern außerdem eine Taktgebung durch das DCE-Gerät. Die Encoding (NRZ/NRZI ) auf STUN-Schnittstellen muss mit der Endgerätecodierung übereinstimmen - die Router-Standardwerte sind NRZ.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- STUN/BSTUN-Unterstützung

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems