Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Automatisch bereitgestellter (A bis Z) Vollgeschützter Stromkreis

Konfigurieren eines automatisch bereitgestellten vollständig geschützten Stromkreises

Entfernen des Schutzpfads

Entfernen Sie den Schutzpfad an Knoten E.

Entfernen Sie die Schutzgruppe an Knoten D.

Fehler bei der Schaltungserstellung aufgrund fehlenden Pfadoptimierung

UNVOLLSTÄNDIGE Stromkreise aufgrund einer Faserunterbrechung

Simulieren eines UNVOLLSTÄNDIGEN Stromkreises

Schaltungen in AKTIVEN Zustand umkehren

Löschen von Stromkreisen zur Ausrichtung-Bandbreite

Löschen eines Schaltkreises

Zugehörige Informationen

Einführung

Cisco empfiehlt, beim Konfigurieren von Schaltungen auf der ONS 15454 verschiedene Best Practices zu befolgen. In diesem Dokument werden diese Best Practices anhand einer Laborumgebung veranschaulicht.

Hinweis: Ein Schaltkreis, der die Verbindung zu den Endpunkten unterbrochen hat, befindet sich im Zustand "UNVOLLSTÄNDIG". Wenn Sie versuchen, den Schaltkreis zu löschen, kann die Bandbreite ungenutzt bleiben. Die Best Practice besteht darin, einen Backup durchzuführen und sicherzustellen, dass der Cisco Transport Controller (CTC) die gesamte Netzwerktopologie sehen kann, um die Endpunkte des Schaltkreises zu ermitteln und den Schaltkreis wieder in einen AKTIVEN Zustand zu versetzen. Löschen Sie eine Schaltung nur, wenn sie wieder in den AKTIVEN Zustand zurückgesetzt wird. Wenn es nicht möglich ist, die Schaltung in den AKTIVEN Zustand zu bringen, stellen Sie sicher, dass Sie alle unvollständigen Segmente der Schaltung löschen und konfigurieren Sie die Schaltung erneut.

Hinweis: In der Laboreinrichtung wird von Knoten A zu Knoten E eine Verbindung für ein synchrones Transportsignal-1 (STS-1) konfiguriert. Das Übungs-Setup veranschaulicht, wie:

- Änderungen an den Knoten können dazu führen, dass der Schaltkreis vom AKTIVEN in den INVOLETEN Zustand wechselt.

- Sie können die Schaltung wieder in den AKTIVEN Zustand zurücksetzen.

- Bei einer Schaltung in einem INVOLETE-Zustand, die nicht wiederhergestellt werden kann, müssen alle unvollständigen Segmente gelöscht werden, während sie sich im INCOMPLETE-Zustand befinden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Die Leser dieses Dokuments sollten folgende Themen kennen:

- Cisco ONS 15454

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco ONS 15454

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument wird diese Übungseinrichtung verwendet:

Abbildung 1: Übungseinrichtung

Schaltungen befinden sich normalerweise im AKTIVEN Zustand. Unter ungewöhnlichen Bedingungen können Schaltungen in den UNVOLLSTÄNDIGEN Zustand übergehen.

Schaltungen können in einen UNVOLLSTÄNDIGEN Zustand übergehen, wenn die CTC-Anwendung ihre Verbindung zu den Endpunkten des Schaltkreises verliert. Die CTC-Anwendung kann die Verbindung verlieren, wenn ein Teil der Netzwerktopologie verloren geht (ungeschützte Faserunterbrechung), oder wenn Sie Teile der Netzwerktopologie hinzufügen, die der CTC noch nicht gelernt hat.

Wenn Sie versuchen, Schaltungen zu löschen, die sich im INCOMPLETE-Zustand befinden, können Sie Bandbreite anheften und dazu führen, dass Ressourcen für die Konfiguration des 15454 nicht verfügbar sind. Die Best Practice besteht darin, einen Backup durchzuführen und sicherzustellen, dass der Cisco Transport Controller (CTC) die gesamte Netzwerktopologie sehen kann, um die Endpunkte des Schaltkreises zu ermitteln und den Schaltkreis wieder in einen AKTIVEN Zustand zu versetzen. Löschen Sie eine Schaltung nur, wenn sie wieder in den AKTIVEN Zustand zurückgesetzt wird.

Wenn der Stromkreis beschädigt ist und Sie ihn nicht in den AKTIVEN Zustand bringen können, stellen Sie sicher, dass Sie den vollständigen Pfad des Stromkreises durch die Netzwerktopologie kennen. Löschen Sie dann alle unvollständigen Segmente der Schaltung.

Wenn Sie unter bestimmten Umständen die Best Practices nicht befolgen, können Sie die Steuerelementblöcke beschädigen. Steuerungsblöcke weisen die Schaltkreise an, welchen Pfad über die Cross Connect (XC)- und Cross Connect Virtual Tributary (XC-VT)-Karten zu verwenden ist. Die STS- und VT-Schaltkreise, die diese Pfade nutzen, sind dann für die Konfiguration auf dem 15454 nicht mehr verfügbar. Dadurch werden die Bandbreite und die Switching-Kapazität der XC- und XC-VT-Karten reduziert.

Automatisch bereitgestellter (A bis Z) Vollgeschützter Stromkreis

In der Einrichtung des Beispiellabor-Systems wird ein Schaltkreis von Knoten A bis Knoten E bereitgestellt. Der Stromkreis ist vollständig geschützt und wird automatisch geroutet. Eine der wichtigsten Funktionen des 15454 ist die Bereitstellung von A bis Z. Bei der Bereitstellung von A bis Z können Sie die Quell- und Zielports angeben. Die 15454-Knoten können den Schaltkreis automatisch konfigurieren.

Abbildung 2: Stromkreis wird von Knoten A zu Knoten E bereitgestellt

Konfigurieren eines automatisch bereitgestellten vollständig geschützten Stromkreises

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Registerkarte Circuits aus der Netzwerkebenenansicht aus, um einen einzigen bidirektionalen, vollständig geschützten Stromkreis mit automatischer (A bis Z) Bereitstellung zu erstellen.

2. Klicken Sie auf Erstellen.

Das Dialogfeld "Circuit Creation" wird angezeigt:

Abbildung 3: Erstellen eines einzigen bidirektionalen, vollständig geschützten Stromkreises mit A-Z-Bereitstellung

3. Geben Sie den Schaltungsnamen, den Typ und die Größe in den entsprechenden Feldern an.

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Geben Sie den Quellport der DS1-Karte in Steckplatz 1 von Knoten A an, um den STS-1-Schaltkreis zu erstellen.

Abbildung 4: Festlegen des Quellports für den STS-1-Stromkreis

6. Klicken Sie auf Weiter.

7. Geben Sie den Zielport für den STS-1-Schaltkreis als DS1-Karte in Steckplatz 1 von Knoten E an.

Abbildung 5: Festlegen des Zielports für den STS-1-Circuit

8. Klicken Sie auf Weiter.

Im Bestätigungsbildschirm der Schaltung werden Sie aufgefordert, die Quell- und Zielports zu überprüfen:

Abbildung 6: Bildschirm "Circuit Information"

9. Klicken Sie auf Fertig stellen.

In der Ansicht auf Netzwerkebene zeigt die rechte Seite der neu erstellten Schaltung die Bereiche, die die Bereitstellungsfunktion A bis Z des 15454 automatisch erstellt. Beachten Sie die Arbeits- und Schutzbereiche 3 und 4 für den UPSR-Ring (Unidirectional Path Switched Ring) von Knoten A bis Knoten B:

Abbildung 7: Durch die A-Z-Bereitstellungsfunktion des 15454 erstellte Bereiche

10. Wählen Sie Circuit > Maps aus.

Die Netzwerktopologie zeigt den automatisch bereitgestellten Pfad an, den die Schaltkreise verwenden. Der Stromkreis ist in allen Bereichen entlang des Pfades vollständig vor einer einzigen Glasfaserunterbrechung geschützt:

Abbildung 8: Pfad der automatisch bereitgestellten Schaltungen

Entfernen des Schutzpfads

Der lineare 1+1-Pfad von Knoten D zu Knoten E verwendet die OC-12-Karte in Steckplatz 16 als Arbeitspfad und die OC-12-Karte in Steckplatz 17 als Schutzpfad. Der Schutzpfad wird absichtlich an Knoten E entfernt:

Abbildung 9: Entfernen des Schutzpfads am Knoten E

Entfernen Sie den Schutzpfad an Knoten E.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Provisioning > Protection aus.

2. Wählen Sie die Schutzgruppe OC-12 aus.

3. Klicken Sie auf Löschen.

4. Klicken Sie beim Bestätigen des Löschvorgangs auf Ja:

Abbildung 10: Löschen der Schutzgruppe an Knoten E

Wenn Sie den Schutzpfad entfernen, sendet Knoten E einen nicht ausgestatteten Pfadalarm (Signal Label Mismatch Failure, SLMF). Knoten D meldet den SLMF-Alarm auf dem aktiven Warnbildschirm:

Abbildung 11: SLMF-Alarm

Hinweis: Der lineare 1+1-Schutz wird erst entfernt, wenn der Schutz an beiden Knoten E und D der linearen 1+1-Spanne entfernt wurde. Wenn Sie einen Schaltkreis von Knoten A bis Knoten D erstellt haben, bleibt dieser vollständig geschützt:

Abbildung 12: Entfernen des Schutzpfads an den Knoten D und E

Entfernen Sie die Schutzgruppe an Knoten D.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des Verfahrens Entfernen des Schutzpfads am Knoten E, um die Schutzgruppe an Knoten D zu entfernen:

Abbildung 13: Löschen der Schutzgruppe an Knoten D

Fehler bei der Schaltungserstellung aufgrund fehlenden Pfadoptimierung

Wiederholen Sie die Schritte, die im Abschnitt Konfigurieren eines automatisch bereitgestellten vollständig geschützten Stromkreises veranschaulicht wurden, um den Stromkreis von Knoten A bis Knoten E zu erstellen. Die Schaltkreiserstellung schlägt fehl, da der 15454 nicht mehr in der Lage ist, einen vollständig geschützten Pfad für die Netzwerkspanne von Knoten D bis Knoten E zu erstellen:

Abbildung 14: Fehler bei der Schaltungserstellung

UNVOLLSTÄNDIGE Stromkreise aufgrund einer Faserunterbrechung

Wenn eine konfigurierte Leitung ihre End-to-End-Verbindung verliert, wechselt sie in den INCOMPLETE-Status:

Abbildung 15: Stromkreis wird in einen UNVOLLSTÄNDIGEN Zustand versetzt

Simulieren eines UNVOLLSTÄNDIGEN Stromkreises

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Provisioning > Sonet DCC aus.

2. Wählen Sie die gewünschte SDCC-Terminierung aus, und klicken Sie auf Löschen.

Entfernen Sie die SDCC-Terminierungen (Synchronous Optical Network, SONET) an den Knoten D und E, um einen Glasfaserbruch zu simulieren:

Abbildung 16: Entfernen der SDCC-Terminierung

Wenn Sie die SDCC-Terminierung an Knoten E entfernen, wird ein SDCC-Terminierungsfehler generiert. Knoten D empfängt und sendet den SDCC-Terminierungsfehler an den aktiven Warnmeldungsbildschirm. In der Ansicht auf Netzwerkebene verschwindet die grüne Linie, die Knoten D mit Knoten E verbindet:

Abbildung 17: SDCC-Terminierungsfehler

Der Schaltkreis, den Sie von Knoten A bis Knoten E erstellt haben, verliert seine End-to-End-Verbindung und wechselt in den INCOMPLETE-Zustand. Auf der rechten Seite des Schaltungsbildschirms ist der Bereich von Knoten D bis Knoten E jetzt nicht mehr vorhanden:

Abbildung 18: Der Stromkreis befindet sich im INVOLETEN Zustand.

3. Wählen Sie Circuit > Maps aus der Ansicht auf Netzwerkebene aus.

Die Netzwerktopologie zeigt den automatisch bereitgestellten Schaltungspfad an, der eingeschaltet wird. Jetzt fehlt jedoch die Spanne von Knoten D bis Knoten E, und die Schaltung endet an Knoten D:

Abbildung 19: Kabelenden am Knoten D

Schaltungen in AKTIVEN Zustand umkehren

Wenn die CTC-Verbindung zu beiden Endpunkten des Stromkreises wiederhergestellt wird, wechselt der Schaltkreis in den AKTIVEN Zustand.

Abbildung 20: Umkehrende Schaltungen zum AKTIVEN Zustand

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie die SDCC-Terminierungen erneut auf Knoten D und E.

Die grüne Linie zwischen Knoten D und Knoten E wird nun wieder angezeigt. Auch die Warnmeldungen bei einem SDCC-Terminierungsausfall werden wie folgt angezeigt:

Abbildung 21: Warnmeldungen zu SDCC-Terminierungsfehlern sind ausgegangen

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Schaltungen.

Abbildung 22 zeigt, dass der Stromkreis von Knoten A bis Knoten E die Informationen auf der rechten Seite über den Bereich von Knoten D bis Knoten E wiedergibt. Wenn die End-to-End-Verbindung wiederhergestellt ist, kehrt die Schaltung in den AKTIVEN Zustand zurück:

Abbildung 22: Die End-to-End-Verbindung wird wiederhergestellt, und der Schaltkreis wechselt wieder in den AKTIVEN Zustand

3. Wählen Sie den Circuit aus, und klicken Sie auf Map. Der Pfad, über den die Leitung die Netzwerktopologie durchläuft, wird angezeigt:

Abbildung 23: Circuit Path Through the Network Topology

Sie können bestätigen, dass das gleiche Verhalten auf der anderen Seite der Glasfaserunterbrechung auftritt. Wenn Sie die CTC-Sitzung über Knoten E geschlossen und dann wieder geöffnet hatten, weiß der CTC zunächst von dieser Sitzung und der unvollständigen Leitung, die die Sitzung beendet hatte, wie folgt:

Abbildung 24: Gleiches Verhalten auf der anderen Seite der Glasfaser-Pause

4. Konfigurieren von SDCC-Terminierungen auf Knoten E Knoten E lernt die anderen Knoten im Netzwerk kennen.

Hinweis: In diesem Stadium befindet sich der Stromkreis noch im INVOLETEN Zustand:

Abbildung 25: Konfigurieren von SDCC-Terminierungen auf Knoten E

Während die Knoten weiter initialisiert werden, beginnt Node E, die Ziele für die unvollständige Schaltung zu erfahren:

Abbildung 26: Node E erfährt mehr über die Ziele für den unvollständigen Stromkreis

Als Nächstes erfährt die CTC-Anwendung Informationen über alle Knoten im Netzwerk und den Pfad zu den Endpunkten des Schaltkreises. Der Schaltkreis wechselt dann in den AKTIVEN Zustand:

Abbildung 27: Umschaltung in den AKTIVEN Zustand

Löschen von Stromkreisen zur Ausrichtung-Bandbreite

Wenn die CTC-Sitzung beendet wird, während die Verbindung zu Knoten E unterbrochen ist, kann der CTC nach einer Neuverbindung nur mehr über die vier Knoten auf seinem Teil des Netzwerksegments erfahren. Der CTC kann erst dann Informationen über Node E erhalten, wenn eine gültige Verbindung mit Node E hergestellt wurde. Die folgende Netzwerktopologie lernt und erstellt der CTC:

Abbildung 28: Netzwerktopologie des CTC

Löschen eines Schaltkreises

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Schaltungen den gewünschten Schaltkreis aus.

2. Klicken Sie auf Löschen.

Die Leitung befindet sich im INVOLETEN Zustand. Der CTC kann den Schaltkreis nicht aktivieren, da keine Informationen über den Endpunkt des Schaltkreises auf Knoten E vorliegen. Wenn Sie versuchen, den Schaltkreis zu löschen, wird eine Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Datenverkehr verloren gehen kann, wenn der Schaltkreis aktiv ist:

Abbildung 29: Warnmeldung beim Löschen eines Schaltkreises

3. Klicken Sie auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Es wird eine zweite Warnmeldung angezeigt, die besagt, dass die Bandbreite durch den Löschvorgang eingebunden werden kann:

Abbildung 30: Zweite Warnmeldung

4. Klicken Sie erneut auf Ja.

Der Schaltkreis wird gelöscht.

Abbildung 31: Bestätigung der Löschung des Stromkreises

Knoten E weiß jedoch nicht, dass der Schaltkreis am anderen Teil des Netzwerksegments gelöscht wird. Wenn Sie eine CTC-Sitzung mit Node E starten und die SDCC-Terminierungen erneut konfigurieren, kann die CTC-Anwendung von Node E nach außen suchen und die Netzwerkeinrichtung ermitteln.

Knoten E war nicht in der CTC-Anwendungsansicht der Netzwerktopologie enthalten, als Sie den Schaltkreis gelöscht hatten. Daher kann Knoten E den teilweise gelöschten Schaltkreis nicht wiederherstellen und aktivieren. Der Schaltkreis verbleibt im INVOLETEN Zustand auf Knoten E:

Abbildung 32: Der Stromkreis bleibt im UNVOLLSTÄNDIGEN Zustand auf Knoten E.

Der Stromkreis ist jetzt beschädigt. Um dies zu überprüfen, müssen Sie sich die Kartenansicht der Schaltung ansehen.

5. Klicken Sie auf Karte.

Abbildung 33: Kartenansicht des beschädigten Stromkreises

Cisco empfiehlt, die beschädigte Schaltung zu löschen und erneut zu erstellen.

6. Ignorieren Sie die beiden Warnmeldungen, die auf einen Verlust von Live-Datenverkehr hinweisen und darauf hindeuten, dass Bandbreite ungenutzt bleiben kann. Klicken Sie an der Eingabeaufforderung zum Löschen auf OK.

Abbildung 34: Aufforderung zur Löschbestätigung

7. Konfigurieren Sie die Leitung neu. Schrittweise Anleitungen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren eines automatisch bereitgestellten vollständig geschützten Stromkreises.

Abbildung 35: Erneutes Konfigurieren des Schaltkreises

Zugehörige Informationen

- Erstellung von Schaltkreisen und VT-Tunneln

- Schaltungen und Tunnel

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems