Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Upgrade von XC- oder XCVT-Karten auf XC10G-Karten

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie eine Cross Connect (XC)- oder Cross Connect Virtual Tributary (XCVT)-Karte auf eine Cisco ONS 15454 XC10G-Karte aktualisieren.

Hinweis: Im Beispiel in diesem Dokument wird erläutert, wie duale XC- und XCVT-Karten mit dualen XC10G-Karten in der ONS 15454-SA-ANSI mit Live-Datenverkehr aktualisiert werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Ein UNEQ-P-Alarm (Path Unequipped Alarm) kann auftreten, wenn eine XC-Karte aktualisiert wird, wenn Sie E100- oder E1000-Karten in Ihrem System haben. Der Alarm wird angezeigt und innerhalb weniger Sekunden gelöscht.

- Die Prozedur wirkt sich nicht auf den Service aus. Das Upgrade verursacht jedoch einen Switch mit einer Dauer von weniger als 50 ms. Ein XC- oder XCVT-Switch kann einen linearen 1+1-Schutz-Switch (OC-N) des optischen Carriers oder einen BLSR-Schutzschalter (Bidirectional Line Switch Ring) verursachen. Cisco empfiehlt ein Wartungsfenster. Ein Wartungsfenster ist jedoch nicht unbedingt notwendig.

- Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass die XC- oder XCVT-Karten im Gehäuse 15454-SA-ANSI (Version 3.1) installiert sind. Sie können dieses Upgrade nicht aus Regalen durchführen, die vor 3.1 veröffentlicht wurden, wie z. B. 15454-SA-NEBS3 oder 15454-SA-NEBS3E. Für die XC10G-Karte ist der 15454-SA-ANSI erforderlich.

- Sie müssen kritische oder schwerwiegende Alarme beheben, bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen. Sie können diese Alarme über die Registerkarte Alarme in der Netzwerkansicht identifizieren.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco ONS 15454 mit Cisco Transport Controller (CTC) Version 3.1 oder höher

- Zwei XC- oder XCVT-Karten, die in der ONS 15454-SA-ANSI installiert sind.

- Zwei XC10G-Karten, die zur Installation verfügbar sind.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Upgrade von XC- oder XCVT-Karten auf XC10G-Karten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Um einen Schutzschalter zu vermeiden, treffen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie einen XC- oder XCVT-Switch ausführen:

BLSR

1. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sowohl an den lokalen als auch an den Remote-Knoten aktiv ist. Wählen Sie dazu die Registerkarte Maintenance > Ring (Wartung > Ring) aus, und zeigen Sie die West- oder Ost-Leitung an.

2. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsperiode fehlerfreien Datenverkehr überträgt (d. h., dass keine Alarme zur Signalherabstufung [SD] oder zum Signalausfall [SF] vorhanden sind).

3. Sperren Sie die Schutzspanne, bevor Sie eine XC- oder XCVT-Zurücksetzung starten. Platzieren Sie ein Lockout auf den Ost- und West-Karten der Knoten neben dem XC- oder XCVT-Switch-Knoten.

1+1

Legen Sie bei einem 1+1-Schutzschema einen Sperrmechanismus auf der Schutzkarte fest, und überprüfen Sie, ob der Datenverkehr über die Arbeitsspanne läuft, bevor Sie den Sperrmechanismus einrichten. Wählen Sie dazu die Registerkarte Maintenance > Protection, markieren Sie den Sicherungssteckplatz, und klicken Sie auf Sperren.

2. Ermitteln Sie die XC- oder XCVT-Standby-Karte. Die ACT/STBY-LED der Standby-XC- oder XCVT-Karte leuchtet gelb, während die ACT/STBY-LED der aktiven XC- oder XCVT-Karte grün leuchtet.

Hinweis: Sie können den Cursor auch auf der Kartengrafik im CTC platzieren, um ein Dialogfeld anzuzeigen. Diese Anzeige identifiziert die Karte wie folgt:

- XC oder XCVT: Aktiv

- XC oder XCVT: Standby

3. Ersetzen Sie die XC- oder XCVT-Standby-Karte auf der ONS 15454 physisch durch eine XC10G-Karte. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Klammern der XC- oder XCVT-Karte.

2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz. Dadurch wird der IMPROPRMVL-Alarm ausgelöst, der beim erneuten Laden der XC 10G-Standby-Karte gelöscht wird.

3. Öffnen Sie die Klammern der XC10G-Karte.

4. Schieben Sie die X10G-Karte in den Steckplatz entlang der Führungsschienen.

5. Schließen Sie die Klammern.

Die LED-Betriebsanzeige über der ACT/STBY-LED leuchtet rot, blinkt mehrere Sekunden lang und erlischt. Die ACT/STBY-LED leuchtet gelb und leuchtet weiter.

4. Wählen Sie in der Knotenansicht die Registerkarten Maintenance > XC Cards aus.

5. Wählen Sie Switch aus den Menüs Cross Connect Cards aus.

6. Klicken Sie im Dialogfeld Switch bestätigen auf Ja.

Hinweis: Nach dem Trennen des aktiven XC oder XCVT wird der Standby-Steckplatz oder die erste XC10G-Karte aktiviert. Dadurch wechselt die ACT/STBY-LED der ersten XC10G-Karte von gelb in grün.

Hinweis: CTC zeigt XCVT-Karten an, bis die zweite Karte vollständig geladen ist. Zu diesem Zeitpunkt zeigen beide Karten im CTC XC10G an.

7. Entfernen Sie die XC- oder XCVT-Standby-Karte aus der ONS 15454, und setzen Sie die zweite XC10G-Karte in den leeren XC- oder XCVT-Steckplatz ein. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Klammern der XC- oder XCVT-Karte.

2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz.

3. Öffnen Sie die Klammern des XC10G.

4. Schieben Sie die XC10G-Karte in den Steckplatz entlang der Führungsschienen.

5. Schließen Sie die Klammern.

Das Upgrade ist abgeschlossen, wenn die zweite XC10G-Karte hochgefahren wird und zum XC10G-Standby-Gerät wird.

8. Lösen Sie den Schutzsperren.

Das Verfahren ist nun abgeschlossen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems