Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Beschreibung der Anzeigen auf Portebene

Beschreibung des CTC Link Status Release 2.2.x

Beschreibung CTC Link Status Release 3.x und Version 4.x

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Verbindungsleuchte einer Ethernet-Karte in einer Cisco ONS 15454 interpretiert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Ethernet-Karten umfassen:

- E100T

- E1000-2

- E100T-G

- E1000-2-G

Die E100T- und E1000-2-Karten wurden eingestellt, sind aber hier enthalten, da sie bis zum 28. März 2007 weiterhin unterstützt werden. Diese Karten wurden durch gleichwertige Karten ersetzt. Der E100T-G ist das funktionale Äquivalent des abgesetzten E100T-12 und der E1000-2-G das funktionale Äquivalent des abgesetzten E1000-2. Weitere Informationen zu Cisco ONS 15454 finden Sie in der Ankündigung zur Produkteinstellung für E100T- und E1000-2-Karten.

Der 15454 verwendet E100T- und E100T-G-Karten für Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) und E1000-2 und E1000-2-G-Karten für Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Mit E100T und E100T-G können Netzwerkbetreiber mehrere 10/100 Mbit/s und E1000-2 und E1000-2-G bereitstellen, um Netzwerkbetreibern mehrere 1000-Mbit/s-Access-Points für LAN-Verbindungen mit hoher Kapazität bereitzustellen.

Beschreibung der Anzeigen auf Portebene

Jeder Port verfügt über eine LED, die orange (gelb-orange) oder grün leuchten kann. Diese Tabelle zeigt die Bedeutung aller möglichen LED-Zustände, die dem jeweiligen Ethernet-Port zugeordnet sind:

LED-Status

Beschreibung

Gelb

Senden und Empfangen.

Orange blinkend

Blinkt proportional zum Datenverkehr.

Grün blinkend

Nur Übermitteln oder Nur Empfangen.

Grün

Inaktivität und Link-Integrität ist gut.

AUS

Inaktive Verbindung oder unidirektionaler Datenverkehr.

Hinweis: Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen finden Sie im Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Beschreibung des CTC Link Status Release 2.2.x

Um den Ethernet-Verbindungsstatus im Cisco Transport Controller (CTC) zu überprüfen, wählen Sie Performance > Statistics unter Card View (Kartenansicht) aus.

Abbildung 1: Verbindungsstatus der EPOS 100 Line Card

Abbildung 2: Verbindungsstatus der Line Card EPOS 1000

Beschreibung CTC Link Status Release 3.x und Version 4.x

Abbildung 3: Verbindungsstatus der EPOS 100 Line Card

Abbildung 4: Verbindungsstatus der Line Card EPOS 1000

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems