Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Topologie

Einen weiteren Knoten hinzufügen

Endgültige Konfiguration

ML 1

ML 2

ML 3

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zum Hinzufügen eines oder mehrerer Knoten zum Resilient Packet Ring (RPR) auf ML-Karten für Cisco ONS 15454.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS Ethernet-Karten der Serie 15454 ML

- Cisco IOS®-Software

- Bridging und IP-Routing

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco ONS 15454, das ONS Version 4.1.3 ausführt

- ML (gebündelt als Teil der ONS 4.1.3-Version), die die Cisco IOS-Softwareversion 12.1(19) EO1 ausführt.

Hinweis: Die Konfigurationen in diesem Dokument basieren auf einer Bridging over RPR-Lösung.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Topologie

Resilient Packet Ring (RPR) ist eine standardbasierte Layer-2-Architektur, die für Datenverkehrsspitzen optimiert wurde. Der RPR ermöglicht eine ringbasierte Architektur ohne Ethernet Spanning Tree oder SONET/SDH-Schutzschema und bietet dennoch eine Ringkonvergenz von unter 50 ms für Ethernet- und IP-Services. RPR bietet SONET-Schutz ohne Reservierung der Bandbreite. RPR kann mit oder ohne SONET-Schutz verwendet werden. RPR auf ML-Karten führt einen weiteren Punkt zwischen den POS-Schnittstellen (Packet Over SONET) und den Ethernet-Schnittstellen ein. Eine SPR-Schnittstelle (Shared Packet Ring) ist eine virtuelle Schnittstelle, die diese Verbindung bereitstellt. Für RPR fungieren beide POS-Ports als Mitglieder der SPR-Schnittstelle. Die SPR-Schnittstelle führt automatisch eine Schutzverpackung durch.

Abbildung 1 zeigt zwei Schaltkreise zwischen POS-Ports an ONS 15454-Knoten über SONET. Die RPR-Funktion wird über eine einzige SPR1-Schnittstelle auf jeder ML-Karte verwaltet.

Abbildung 1: Zwei Knoten-ausfallsicherer Paketring

Wenn ein dritter Knoten hinzugefügt wird, gibt es drei Schaltkreise zwischen POS-Ports an 15454-Knoten über SONET (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Drei Knoten-ausfallsicherer Paketring

Einen weiteren Knoten hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um dem RPR einen weiteren Knoten hinzuzufügen:

1. Fahren Sie den POS-Port in ML1 herunter, der der Spanne gegenübersteht, in der Sie den neuen Knoten hinzufügen möchten. Der Port ist hier POS 1:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#shutdown

ML1(config-if)#^Z

2. Fahren Sie den POS-Port an ML2 herunter, der der Spanne gegenübersteht, zu der Sie den neuen Knoten hinzufügen möchten. Der Port ist in diesem Fall POS 0:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#shutdown

ML2(config-if)#^Z

3. Löschen Sie den STS-Pfad (Synchronous Transport Signal) zwischen den benachbarten Knoten für RPR (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Löschen des STS-Pfads

4. Überprüfen Sie, ob im RPR noch Ethernet-Verbindungen vorhanden sind (mit Testset und Routing-Tabellen des Kunden).

5. Fügen Sie den neuen Knoten hinzu (unter der Annahme, dass der Knoten bereits für Zielkennung (TID), IP-Adresse, SONET-Ports IS, SONET Data Communications Channel (SDCC) aktiviert ist usw. bereitgestellt wird).

6. Laden Sie die ML-Konfiguration auf den neuen Knoten (ML 3) hoch. Siehe ML 3-Konfiguration im Abschnitt "Endgültige Konfiguration".

7. Erstellen Sie zwei neue Schaltkreise (und stellen Sie sicher, dass Sie IS als Schaltungszustand auswählen) von POS 0 von ML2 zu POS 1 von ML3 und von POS 0 von ML3 zu POS 1 von ML1 (siehe Abbildung 4). Überprüfen Sie im Überwachungsprotokoll, ob die Schaltung in ADMIN_IS oder ADMIN_OOS geschaltet ist.

Abbildung 4: Hinzufügen von zwei neuen Schaltkreisen

8. Führen Sie kein Herunterfahren am POS 1-Port in ML 1 durch, der dem neuen Knoten gegenüber liegt:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#no shutdown

ML1(config-if)#^Z

9. Führen Sie kein Herunterfahren am POS 0-Port in ML 2 durch, der dem neuen Knoten gegenüber liegt:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#no shutdown

ML2(config-if)#^Z

10. Überprüfen Sie, ob im RPR noch Ethernet-Konnektivität vorhanden ist (mit Testset und Routing-Tabellen des Kunden).

11. Überwachung des Ethernet-Datenverkehrs nach dem Einsetzen des Knotens für mindestens eine Stunde

Endgültige Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält die endgültige Konfiguration für ML 1, ML 2 und ML3.

ML 1

ML1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 1

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password ww

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password ww

login

!

end

ML 2

ML2#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML2

!

enable password CISCO15

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 2

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

ML 3

ML3#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML3

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 3

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren des ausfallsicheren Paketrings

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme