Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für einen Cisco 827 Digital Subscriber Line (DSL) Router, der mit einem Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) verbunden ist und an einem Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) endet.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE) mit IOS® Softwareversion 12.1(1)XB.

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS Software Release 12.1(1)DC1 (externer DHCP-Server) oder 12.2(2)B (IOS DHCP-Server).

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS Softwareversion 12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software, Version 12.1(1)DA.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Der Cisco 827 ist mit RFC1483 Bridging und Integrated Routing and Bridging (IRB) konfiguriert. Mit Cisco 827 können PCs im Ethernet-Segment Adressen von einem DHCP-Server hinter dem 6400 oder vom DHCP-Server 6400 beziehen. Darüber hinaus wurde die BVI-Adresse so konfiguriert, dass sie vom DHCP-Server eine Adresse und eine Standardroute abruft. Die ATM-Schnittstelle (Asynchronous Transfer Mode) des Cisco 6400 ist mit RBE (Routed Bridge Encapsulation) konfiguriert und für den Betrieb mit einem externen DHCP-Server oder IOS DHCP-Server im NRP konfiguriert.

Für den Cisco 6400 leitet die ATM-RBE-Funktion des Cisco 6400 Node Route Processor (NRP) IP über überbrückten RFC1483-Ethernet-Datenverkehr von einem stub-Bridge-LAN weiter. Bridge-IP-Pakete, die auf einer ATM-Schnittstelle im Routen-Bridge-Modus empfangen werden, werden über den IP-Header geroutet. Die Schnittstellen nutzen die Merkmale einer häufig für den DSL-Zugriff verwendeten Stub-LAN-Topologie und bieten eine höhere Leistung und Flexibilität gegenüber IRB.

Darüber hinaus werden Host-Routen für DHCP-Clients automatisch der 6400-Routing-Tabelle hinzugefügt, da IP-Adressen übergeben werden. Die Host-Routen werden bei Freigabe der DHCP-Adresse aus der Routing-Tabelle entfernt.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird das Netzwerk-Setup verwendet, wie in den Abbildungen 1 und 2 gezeigt:

Abbildung 1: Szenario 1

Abbildung 2: Szenario 2

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Cisco 827

- Cisco 6400 NRP

- 6400-Debug (Verwenden von RBE mit externem DHCP-Server)

- 6400 Debug (Verwenden von RBE mit IOS DHCP Server)

Cisco 827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

no ip address

bridge-group 1

!--- Because the Ethernet0 is bridged to the WAN interface, !--- PCs behind the ethernet0 can be setup as DHCP clients. !--- They get their addresses from the DHCP server behind the 6400, !--- or from the IOS DHCP server on the 6400.

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address dhcp client-id Ethernet0

!--- This command tells the BVI interface to get the address !--- from DHCP, and also to get the default route from DHCP.

!

ip classless

!--- Note: The default route will be inserted into !--- the routing table automatically from the DHCP server, and !--- no static routing statement is required.

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 198.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!--- This address and mask must match the intended !--- scope and network configured on the external DHCP server.

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

!--- The interface ATM0/0/0.4 point-to-point uses IP !--- unnumbered Loopback1 for its IP address requirements.

ip unnumbered Loopback1

ip helper-address <dhcp server ip address>

atm route-bridged ip

PVC 4/100

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

!--- Note: For every DHCP client that is relayed an address, !--- a host route will be automatically inserted in the routing !--- table, and no host route statement for a DHCP client is required.

end

6400-Debug (Verwenden von RBE mit externem DHCP-Server)

debug ip dhcp server events

Looks for existing binding. . .

00:10:56:  find_or_create(): Look for existing binding for:

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->chaddr = 616EF9BC

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->hlen = 6

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->htype = 1

00:10:56:  find_or_create: address = 124.124.124.1

00:10:56:  find_or_create(): Creating new binding with data

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->chaddr = 616EF9BC

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->hlen = 6

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->htype = 1

00:10:56:  find_or_create: address = 124.124.124.1

!--- Forwards DHCP DISCOVER packet from the client to the !--- external DHCP server.

00:10:56: DHCPD: Received DHCPDISCOVER on UNNUM-IF

00:10:56: DHCPD: Forwarding reply on un-numbered intf

!--- Forwards the DHCP OFFER packet from the external DHCP server !--- to the client.

00:10:56: DHCPD: Unnum: Received DHCPOFFER

00:10:56:  DHCPD: Server Address = 200.200.200.2

00:10:56:  DHCPD: Giaddr Address = 124.124.124.1

00:10:56:  find_or_create(): Look for existing binding for:

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->chaddr = 616EF9BC

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->hlen = 6

00:10:56:  find_or_create(): dhcp->htype = 1

00:10:56:  find_or_create: address = 124.124.124.1

!--- Forwards the DHCP REQUEST packet from the client to the external !--- DHCP server.

00:10:56: DHCPD: Received DHCPREQUEST on UNNUM-IF

00:10:56:  DHCPD: request_on_unnumif ():Real Server = 200.200.200.2

00:10:56: DHCPD: Forwarding reply on un-numbered intf

!--- Forwards the DHCP ACK packet from the DHCP server to the client.

00:10:56: DHCPD: Unnum: Received DHCPACK

00:10:56:  DHCPD: lease time = 86400

!--- Adds a dynamic host route to the client into the routing table.

00:10:56: DHCPD: dhcpd_lookup_route: host = 124.124.124.2

00:10:56: DHCPD: dhcpd_lookup_route: index = 126

00:10:56:  DHCPD: Adding new route to host 124.124.124.2

00:10:56: DHCPD: dhcpd_lookup_route: host = 124.124.124.2

00:10:56: DHCPD: dhcpd_lookup_route: index = 126

00:10:56: DHCPD: dhcpd_create_and_hash_route: host = 124.124.124.2

00:10:56: DHCPD: dhcpd_create_and_hash_route index = 126

00:10:56: DHCPD: dhcpd_add_route: lease = 86400

00:10:56:  DHCPD: Server ID saved in Binding = 200.200.200.2

00:10:56:  DHCPD: Server ID saved in Route block = 200.200.200.2

00:10:56:  DHCPD: Giaddr Address = 124.124.124.1

6400 Debug (Verwenden von RBE mit IOS DHCP Server)

debug ip dhcp server events

Assigns an address to the client from the IOS DHCP server.

23:19:09: DHCPD: assigned IP address 124.124.124.3 to

client 0063.6973.636f.2d30.3030.302e.3063.3036.2e32.3339.342d.4256.31.

23:19:10:  DHCPD: lease time = 86400

Adds a dynamic host route to the client into the routing table.

23:19:10: DHCPD: dhcpd_lookup_route: host = 124.124.124.3

23:19:10: DHCPD: dhcpd_lookup_route: index = 127

23:19:10:  DHCPD: Adding new route to host 124.124.124.3

23:19:10: DHCPD: dhcpd_lookup_route: host = 124.124.124.3

23:19:10: DHCPD: dhcpd_lookup_route: index = 127

23:19:10: DHCPD: dhcpd_create_and_hash_route: host = 124.124.124.3

23:19:10: DHCPD: dhcpd_create_and_hash_route index = 127

23:19:10: DHCPD: dhcpd_add_route: lease = 86400

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren eines Cisco 827-Routers, der auf einem Cisco 6400 im RBE-Modus endet, mithilfe von RFC1483-Bridging

- Support-Seite für DSL-Produkte