Inhalt

Einführung

Wie kann ich die Bounce-Verifizierung auf der ESA testen?

Einführung

Dieses Dokument beschreibt, wie die Bounce-Verifizierung (BV) auf der E-Mail Security Appliance (ESA) getestet wird.

Wie kann ich die Bounce-Verifizierung auf der ESA testen?

AsyncOS definiert Bounces als E-Mail mit einer Null-Mail-Absenderadresse (< >).  Um festzustellen, ob BV konfiguriert ist, können Sie Testnachrichten mit Null-Mail-Von-Adresse über die ESA senden. Die Bounce-Verifizierung betrachtet die Nachrichten als 'nicht getaggte' Bounces und verarbeitet sie entsprechend Ihrer Konfiguration.

Sie können Testmeldungen in den ESA-E-Mail-Protokollen oder während einer manuellen SMTP-Konversation anzeigen:

- Herstellen einer Verbindung zur ESA über Telnet

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- MAIL FROM-Befehl mit NULL-Absenderadresse

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.