Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Datenverkehrsfluss

Konfigurationen

Switch 3850-1

Switch 3850-2

ISE

Überprüfen

Referenzen

Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Funktion, die die Cisco Identity Services Engine (ISE) Version 2.0 das TrustSec SGT Exchange Protocol (SXP) im Listen- und Lautsprechermodus unterstützt, konfigurieren und Fehler beheben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Catalyst Switch-Konfiguration

- Identity Services Engine (ISE) und TrustSec-Services

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Cisco Catalyst 3850 Switch mit Software IOS-XE 3.7.2 und höher

- Cisco ISE, Version 2.0 und höher

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Datenverkehrsfluss

- 3850-2 ist 802.1x-Authentifizierer für 10.0.0.100 - ISE Return Security Group Tag (SGT) 16 (IT) für erfolgreiche Authentifizierung

- Der Switch 3850-2 erfährt die Supplicant IP-Adresse (IP Device Tracking) und sendet Zuordnungsinformationen (IP-SGT) mithilfe des SXP-Protokolls an die ISE.

- 3850-1 ist 802.1x-Authentifizierer für 10.0.0.1 - ISE-SGT-Tag 9 (Marketing) zur erfolgreichen Authentifizierung zurücksenden

- 3850-1 empfängt SXP-Zuordnungsinformationen von der ISE (10.0.0.100 ist SGT 16), lädt die Richtlinie von der ISE herunter

- Von 10.0.0.100 an 10.0.0.1 gesendeter Datenverkehr wird von 3850-2 (keine speziellen heruntergeladenen Richtlinien) an 3850-1 weitergeleitet, bei dem die Richtlinie IT (16) -> Marketing (9) befolgt wird

Bitte beachten Sie, dass der Link zwischen den Switches nicht cts-Link ist - daher werden alle Remote-Zuordnungen auf den Switches über das SXP-Protokoll installiert.

Hinweis: Nicht alle Switches verfügen über die Hardware, die das Programmieren über Richtlinien ermöglicht, die von der ISE basierend auf empfangenen SXP-Zuordnungen empfangen werden. Bitte lesen Sie die aktuelle TrustSec-Kompatibilitätsmatrix, oder wenden Sie sich an Cisco Systems, um eine Überprüfung durchzuführen.

Konfigurationen

Einzelheiten zur grundlegenden TrustSec-Konfiguration finden Sie in den Artikeln im Abschnitt Referenzen.

Switch 3850-1

Der Switch beendet die 802.1x-Sitzung mit der SGT-Zuweisung sowie als SXP-Sprecher für die ISE.

aaa authentication dot1x default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network ISE_mgarcarz group ISE_mgarcarz

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE_mgarcarz

aaa accounting update newinfo

radius server ISE_mgarcarz

address ipv4 10.48.17.235 auth-port 1645 acct-port 1646

pac key cisco

aaa group server radius ISE_mgarcarz

server name ISE_mgarcarz

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/5

description mgarcarz

switchport access vlan 100

switchport mode access

ip flow monitor F_MON input

ip flow monitor F_MON output

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

mab

dot1x pae authenticator

cts authorization list ISE_mgarcarz

cts role-based enforcement

cts role-based enforcement vlan-list 1-4094

cts sxp enable

cts sxp default password cisco

cts sxp connection peer 10.48.17.235 password default mode local listener hold-time 0

Switch 3850-2

Der Switch beendet die 802.1x-Sitzung mit der SGT-Zuweisung und auch als SXP-Listener, der die Zuordnung von der ISE erhält.

aaa authentication dot1x default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network ISE_mgarcarz group ISE_mgarcarz

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE_mgarcarz

aaa accounting update newinfo

radius server ISE_mgarcarz

address ipv4 10.48.17.235 auth-port 1645 acct-port 1646

pac key cisco

aaa group server radius ISE_mgarcarz

server name ISE_mgarcarz

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/5

description mgarcarz

switchport access vlan 100

switchport mode access

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

mab

dot1x pae authenticator

cts authorization list ISE_mgarcarz

cts role-based enforcement

cts role-based enforcement vlan-list 1-4094

cts sxp enable

cts sxp default password cisco

cts sxp connection peer 10.48.17.235 password default mode local speaker hold-time 0

ISE

Schritt 1:  Netzwerkzugriffsgeräte

Navigieren Sie zu Work Centers > Device Administration > Network Resources, fügen Sie beide Switches mit dem gemeinsamen geheimen cisco und TrustSec-Kennwort Krakow123 hinzu.

Schritt 2: Sicherheitsgruppen

Um SGT für IT und Marketing hinzuzufügen, navigieren Sie zu Work Centers > TrustSec > Components > Security Groups.

Schritt 3:  Sicherheitsgruppen ACL

Um Sicherheitsgruppen-ACL hinzuzufügen, navigieren Sie zu Work Centers > TrustSec > Components > Security Group ACLs (Arbeitszentren > TrustSec > Komponenten > Sicherheitsgruppen-ACLs).

Nur ICMP-Datenverkehr zulassen.

Schritt 4: TrustSec-Richtlinie

Um Richtlinien hinzuzufügen, die den Datenverkehr von der IT zur Marketingkommunikation steuern, navigieren Sie zu Work Centers > TrustSec > Components > Egress Policy > Matrix.

Legen Sie fest, dass der Standardeintrag "catch all" (Alle abfangen) die Regel lautet, den gesamten Datenverkehr abzulehnen.

Schritt 5: SXP-Geräte

Um SXP-Listener und -Lautsprecher für die entsprechenden Switches zu konfigurieren, navigieren Sie zu Work Centers > TrustSec > SXP Devices.

Verwenden Sie das Kennwort cisco (oder eine andere für sxp auf dem Switch konfigurierte Methode).

Schritt 6: Autorisierungsrichtlinie

Vergewissern Sie sich, dass die Autorisierungsrichtlinie die richtigen SGT-Tags für jeden Benutzer zurückgibt, und navigieren Sie zu Policy > Authorization.

Überprüfen

Schritt 1: Switch-Beitritt zur ISE für CTS

Geben Sie von jedem Switch TrustSec-Anmeldeinformationen ein (konfiguriert in ISE/Step1), um die PAC abzurufen.

KSEC-3850-2#cts credentials id KSEC-3850-2 password Krakow123

CTS device ID and password have been inserted in the local keystore. Please make sure that the same ID and password are configured in the server database.

Stellen Sie sicher, dass PAC heruntergeladen wird.

KSEC-3850-2#show cts pacs

AID: 65D55BAF222BBC73362A7810A04A005B

PAC-Info:

PAC-type = Cisco Trustsec

AID: 65D55BAF222BBC73362A7810A04A005B

I-ID: KSEC-3850-2

A-ID-Info: Identity Services Engine

Credential Lifetime: 20:42:37 UTC Nov 13 2015

PAC-Opaque: 000200B8000300010004001065D55BAF222BBC73362A7810A04A005B0006009C00030100B26D8DDC125B6595067D64F917DA624C0000001355CB2E1C00093A800E567155E0DE76419D2F3B97D890F34F109C4C42F586B29050CEC7B441E0CA60FC6684D4F6E8263FA2623A6E450927815A140CD3B9D68988E95D8C1E65544E222E187C647B9F7F3F230F6DB4F80F3C201ACD623B309077E27688EDF7704740A1CD3F18CE8485788054C19909083ED303BB49A6975AC0395D41E1227B

Refresh timer is set for 12w4d

Die Umweltpolitik wird überarbeitet.

KSEC-3850-2#show cts environment-data

CTS Environment Data

====================

Current state = COMPLETE

Last status = Successful

Local Device SGT:

SGT tag = 0-00:Unknown

Server List Info:

Installed list: CTSServerList1-0001, 1 server(s):

*Server: 10.48.17.235, port 1812, A-ID 65D55BAF222BBC73362A7810A04A005B

Status = ALIVE

auto-test = FALSE, keywrap-enable = FALSE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs

Multicast Group SGT Table:

Security Group Name Table:

0-00:Unknown

6-00:SGT_Guest

9-00:SGT_Marketing

15-00:SGT_BYOD

16-00:SGT_IT

255-00:SGT_Quarantine

Environment Data Lifetime = 86400 secs

Last update time = 20:47:04 UTC Sat Aug 15 2015

Env-data expires in   0:08:09:13 (dd:hr:mm:sec)

Env-data refreshes in 0:08:09:13 (dd:hr:mm:sec)

Cache data applied           = NONE

State Machine is running

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für 3850-1.

Schritt 2: 802.1x-Sitzungen

Nach der Authentifizierung des IT-Benutzers wird das richtige Tag zugewiesen.

KSEC-3850-2#show authentication sessions interface g1/0/5 details

Interface:  GigabitEthernet1/0/5

IIF-ID:  0x107E700000000C4

MAC Address:  0050.b611.ed31

IPv6 Address:  Unknown

IPv4 Address:  10.0.0.100

User-Name:  cisco

Status:  Authorized

Domain:  DATA

Oper host mode:  single-host

Oper control dir:  both

Session timeout:  N/A

Common Session ID:  0A3E946D00000FF214D18E36

Acct Session ID:  0x00000FDC

Handle:  0xA4000020

Current Policy:  POLICY_Gi1/0/5

Local Policies:

Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)

Security Policy:  Should Secure

Security Status:  Link Unsecure

Server Policies:

SGT Value:  16

Method status list:

Method           State

dot1x            Authc Success

Die Zuordnung wird in der lokalen SGT-IP-Tabelle installiert.

KSEC-3850-2#show cts role-based sgt-map all

Active IPv4-SGT Bindings Information

IP Address              SGT     Source

============================================

10.0.0.100              16      LOCAL

Schritt 3: SXP-Lautsprecher

3850-2 sendet die Zuordnung an ISE, Switch-Debugging für cts sxp.

KSEC-3850-2(config)#do show debug

CTS:

CTS SXP message debugging is on

*Aug 16 12:48:30.173: CTS-SXP-MSG:trp_send_msg <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.173: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, cdbp->ph_sock_pending<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_recv result:-1 errno:11; <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_conn is accepted; <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_msgq_entry, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:after socket_send, wlen=28, slen=0, tot_len=28, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_buf, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = -1; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:RCVD peer 10.48.17.235 readlen:32, datalen:0 remain:4096 bufp =

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:sxp_handle_rx_msg_v2 <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:imu_sxp_conn_cr <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:wrt_sxp_opcode_info_v4 cdbp 0x3D541160

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_send_msg <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_msgq_entry, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:after socket_send, wlen=28, slen=0, tot_len=28, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_buf, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.280: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = 32; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

ISE-Berichte (sxp_appserver/sxp.log)

2015-08-16 14:44:07,029 INFO  [nioEventLoopGroup-2-3] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:473 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:21121/10.62.148.109:64999][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2] PURGEALL processing

2015-08-16 14:44:07,029 WARN  [nioEventLoopGroup-2-3] opendaylight.sxp.core.handler.MessageDecoder:173 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:21121/10.62.148.109:64999] Channel inactivation

2015-08-16 14:44:07,029 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:721 - SXP_PERF:BINDINGS_PER_SXP_UPDATE_MESSAGE(CHUNK)=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:725 - SXP_PERF:NUM_OF_CHUNKS=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-9] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:93 - SXP_PERF:SEND_UPDATE_BUFFER_SIZE=16

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-9] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:119 - SENT_UPDATE to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-9] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:140 - SENT_UPDATE SUCCESSFUL to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]:false

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-1] opendaylight.sxp.core.service.BindingDispatcher:198 - SXP_PERF:MDB_PARTITON_AND_SXP_DISPATCH:DURATION=1 milliseconds, NUM_CONNECTIONS=1

2015-08-16 14:44:07,031 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:725 - SXP_PERF:NUM_OF_CHUNKS=0, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:12,534 INFO  [nioEventLoopGroup-2-4] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:232 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][X|Lv4/Sv4 192.168.77.2] received Message  Open

2015-08-16 14:44:12,535 INFO  [nioEventLoopGroup-2-4] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:358 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2] Sent RESP 0 0 0 32 0 0 0 2 | 0 0 0 4 0 0 0 2 80 6 6 3 0 2 0 1 0 80 7 4 0 120 0 180

2015-08-16 14:44:12,585 INFO  [nioEventLoopGroup-2-4] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:451 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2] received Message  Update

2015-08-16 14:44:12,586 INFO  [pool-3-thread-2] opendaylight.sxp.core.service.SimpleBindingHandler:663 - PERF_SXP_PROCESS_UPDATE from [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2]

2015-08-16 14:44:12,586 INFO  [pool-3-thread-2] opendaylight.sxp.core.service.SimpleBindingHandler:666 - PERF_SXP_PROCESS_UPDATE_DONE from [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2]

2015-08-16 14:44:12,586 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:721 - SXP_PERF:BINDINGS_PER_SXP_UPDATE_MESSAGE(CHUNK)=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:725 - SXP_PERF:NUM_OF_CHUNKS=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-11] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:93 - SXP_PERF:SEND_UPDATE_BUFFER_SIZE=32

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-11] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:119 - SENT_UPDATE to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-11] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:140 - SENT_UPDATE SUCCESSFUL to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]:false

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-1] opendaylight.sxp.core.service.BindingDispatcher:198 - SXP_PERF:MDB_PARTITON_AND_SXP_DISPATCH:DURATION=1 milliseconds, NUM_CONNECTIONS=1

Darstellen Sie alle Zuordnungen über GUI (einschließlich der Zuordnung für 10.0.0.100 aus 3850-2), wie in diesem Bild gezeigt.

192.168.77.2 ist die Kennung der SXP-Verbindung auf 3850-2 (höchste definierte IP-Adresse).

KSEC-3850-2#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  down                  down

Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan100                10.0.0.2        YES manual up                    up

Vlan480                10.62.148.109   YES NVRAM  up                    up

Vlan613                unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan666                192.168.66.2    YES NVRAM  down                  down

Vlan777                192.168.77.2    YES NVRAM  down                  down

Schritt 4: SXP-Listener

Anschließend sendet die ISE diese Zuordnung erneut an 3850-1 Switch-Debugging.

*Aug 16 05:42:54.199: CTS-SXP-MSG:trp_send_msg <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.199: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, cdbp->ph_sock_pending<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_recv result:-1 errno:11; <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_conn is accepted; <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_msgq_entry, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:after socket_send, wlen=32, slen=0, tot_len=32, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_buf, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.249: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.249: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = -1; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.300: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.300: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.300: CTS-SXP-MSG:RCVD peer 10.48.17.235 readlen:28, datalen:0 remain:4096 bufp =

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:sxp_handle_rx_msg_v2 <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:imu_sxp_conn_cr ci<1> cdbp->ph_conn_state<2>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = 28; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:RCVD peer 10.48.17.235 readlen:52, datalen:0 remain:4096 bufp =

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:sxp_handle_rx_msg_v2 <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:sxp_recv_update_v4 <1> peer ip: 10.48.17.235

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:44, opc_ptr:0x3DFC7308, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:37, opc_ptr:0x3DFC730F, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:32, opc_ptr:0x3DFC7314, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:24, opc_ptr:0x3DFC731C, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:13, opc_ptr:0x3DFC7327, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:8, opc_ptr:0x3DFC732C, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.303: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:0, opc_ptr:0x3DFC7334, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

Die Paketerfassung aus der ISE für den Datenverkehr zum 3850-1 bestätigt, dass SXP-Zuordnungen gesendet werden.

Wireshark verwendet einen standardmäßigen SMPP-Decoder. So überprüfen Sie die Nutzlast:

10 (SGT = 16) für "c0 a8 01 cb" (192.168.1.203)

10 (SGT = 16) für "0a 00 00 64" (10.0.0.100)

3850-1 installiert alle von der ISE erhaltenen Zuordnungen.

KSEC-3850-1# show cts sxp sgt-map

SXP Node ID(generated):0xC0A84D01(192.168.77.1)

IP-SGT Mappings as follows:

IPv4,SGT: <10.0.0.100 , 16:SGT_IT>

source  : SXP;

Peer IP : 10.48.17.235;

Ins Num : 2;

Status  : Active;

Seq Num : 439

Peer Seq: 0A3011EB,C0A84D02,

IPv4,SGT: <192.168.1.203 , 16:SGT_IT>

source  : SXP;

Peer IP : 10.48.17.235;

Ins Num : 6;

Status  : Active;

Seq Num : 21

Peer Seq: 0A3011EB,

Total number of IP-SGT Mappings: 2

KSEC-3850-1# show cts role-based sgt-map all

Active IPv4-SGT Bindings Information

IP Address              SGT     Source

============================================

10.0.0.100              16      SXP

192.168.1.203           16      SXP

IP-SGT Active Bindings Summary

============================================

Total number of CLI      bindings = 1

Total number of SXP      bindings = 2

Total number of active   bindings = 3

Schritt 5: Herunterladen und Durchsetzen von Richtlinien

Laden Sie die richtige Richtlinie von der ISE herunter. (Matrix-Zeile mit SGT 16)

KSEC-3850-1#show cts role-based permissions

IPv4 Role-based permissions default:

Permit IP-00

IPv4 Role-based permissions from group 16:SGT_IT to group 9:SGT_Marketing:

ICMP-10

Deny IP-00

RBACL Monitor All for Dynamic Policies : FALSE

RBACL Monitor All for Configured Policies : FALSE

ICMP-Datenverkehr von 10.0.0.100 (SGT IT) bis 10.0.0.1 (SGT-Marketing) ist zulässig, Zähler steigen.

KSEC-3850-1#show cts role-based counters from 16

Role-based IPv4 counters

#Hardware counters are not available for specific SGT/DGT

#Use this command without arguments to see hardware counters

From    To      SW-Denied       SW-Permitted

16      9       0               0               11              0

Wenn die Verwendung der Telnet-Verbindung fehlschlägt, erhöhen sich die Zähler der verworfenen Geräte.

KSEC-3850-1#show cts role-based counters from 16

Role-based IPv4 counters

#Hardware counters are not available for specific SGT/DGT

#Use this command without arguments to see hardware counters

From    To      SW-Denied       SW-Permitted

16      9       3               0               11              0

Beachten Sie, dass für die 3850-2 keine speziellen Richtlinien gelten, der gesamte Datenverkehr zulässig ist.

KSEC-3850-2#show cts role-based permissions

IPv4 Role-based permissions default:

Permit IP-00

RBACL Monitor All for Dynamic Policies : FALSE

RBACL Monitor All for Configured Policies : FALSE

Nach der Änderung der SG-ACL für ISE, dem Hinzufügen von permit tcp und der cts-Aktualisierungsrichtlinie für 3850-1 wird Telnet-Datenverkehr akzeptiert.

Es ist auch möglich, zur Verhaltensbestätigung den lokalen Cache Flexible NetFlow (ab IOS-XE 3.7.2 SGT-kompatibel) zu verwenden.

flow record cts-v4

match ipv4 protocol

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match transport source-port

match transport destination-port

match flow direction

match flow cts source group-tag

match flow cts destination group-tag

collect counter packets long

flow monitor F_MON

record cts-v4

interface GigabitEthernet1/0/3

ip flow monitor F_MON input

ip flow monitor F_MON output

Die Ergebnisse zeigen den Datenverkehr, der von 3850-2 empfangen wurde. Das Quell-SGT ist 0, da der empfangene Datenverkehr kein SGT (keine cts-Verbindung) hat, aber das Ziel-Gruppen-Tag wird basierend auf der lokalen Zuordnungstabelle automatisch ersetzt.

KSEC-3850-1#show flow monitor F_MON cache

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               6

Flows added:                                1978

Flows aged:                                 1972

- Active timeout      (  1800 secs)         30

- Inactive timeout    (    15 secs)       1942

IPV4 SRC ADDR    IPV4 DST ADDR    TRNS SRC PORT  TRNS DST PORT  FLOW DIRN  FLOW CTS SRC GROUP TAG  FLOW CTS DST GROUP TAG  IP PROT             pkts long

===============  ===============  =============  =============  =========  ======================  ======================  =======  ====================

150.1.7.1        224.0.0.10                   0              0  Output                          0                       0       88                    57

10.62.148.1      224.0.0.13                   0           8192  Output                          0                       0      103                     0

7.7.4.1          224.0.0.10                   0              0  Output                          0                       0       88                    56

10.0.0.1         10.0.0.100                   0              0  Output                          0                       0        1                  1388

150.1.7.105      224.0.0.5                    0              0  Output                          0                       0       89                    24

150.1.7.1        224.0.0.5                    0              0  Output                          0                       0       89                    24

10.0.0.100       10.0.0.1                     0           2048  Input                           0                       9        1                  1388

Der lokale NetFlow-Cache kann zur Bestätigung des empfangenen Datenverkehrs verwendet werden. Wenn dieser Datenverkehr angenommen oder verworfen wird, wird dies durch zuvor vorgestellte CTS-Zähler bestätigt.

Die ISE ermöglicht auch das Generieren von SXP-Bindungs- und Verbindungsberichten, wie in diesem Bild gezeigt.

Referenzen

- ASA Version 9.2.1 VPN-Status mit ISE-Konfigurationsbeispiel

- ASA und Catalyst Switch der Serie 3750X - TrustSec-Konfigurationsbeispiel und Leitfaden zur Fehlerbehebung

- Konfigurationsanleitung für Cisco TrustSec-Switches: Cisco TrustSec im Überblick

- Cisco TrustSec-Bereitstellung und Roadmap

- Konfigurationsleitfaden für Cisco Catalyst 3850 TrustSec

- Cisco TrustSec-Kompatibilitätsmatrix

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems