Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm und Datenverkehrsfluss

Konfigurationen

FTD/FMC

ISE

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Firepower Threat Defense (FTD) Version 6.4.0 so konfigurieren, dass VPN-Benutzer den Status der Identity Services Engine (ISE) erhalten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- AnyConnect Remote Access-VPN

- Konfiguration des Remote Access VPN auf dem FTD

- Identity Services Engine und Statusservices

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen:

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Softwareversion 6.4.0

- Cisco FirePOWER Management Console (FMC) Softwareversion 6.5.0

- Microsoft Windows 10 mit Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Version 4.7

- Cisco Identity Services Engine (ISE) Version 2.6 mit Patch 3

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm und Datenverkehrsfluss

1. Der Remote-Benutzer verwendet Cisco AnyConnect für den VPN-Zugriff auf den FTD.

2. Der FTD sendet eine RADIUS-Zugriffsanforderung für diesen Benutzer an die ISE.

3. Diese Anforderung erreicht die Richtlinie FTD-VPN-Posture-Unknown auf der ISE. Die ISE sendet ein RADIUS Access-Accept mit drei Attributen:

- cisco-av-pair = url-redirect-acl=fyusifovredirect - Dies ist der Name der Zugriffskontrollliste (ACL), der lokal auf dem FTD definiert wird und über den umgeleiteten Datenverkehr entscheidet.

- cisco-av-pair = url-redirect=https://ip:port/portal/gateway?sessionId=SessionIdValue&portal=27b1bc30-2e58-11e9-98fb-0050568775a3&action=cpp - Dies ist die URL, zu der der Remote-Benutzer umgeleitet wird.

- DACL = PERMIT_ALL_IPV4_TRAFFIC - herunterladbare ACL Dieses Attribut ist optional. In diesem Szenario ist der gesamte Datenverkehr in DACL zulässig)

4. Wenn DACL gesendet wird, wird RADIUS Access-Request/Access-Accept ausgetauscht, um den Inhalt der DACL herunterzuladen

5. Wenn der Datenverkehr vom VPN-Benutzer mit der lokal definierten ACL übereinstimmt, wird er zum ISE-Client-Bereitstellungsportal umgeleitet. Die ISE stellt das AnyConnect Posture Module und das Compliance Module bereit.

6. Nachdem der Agent auf dem Client-Computer installiert wurde, sucht er automatisch mithilfe von Tests nach ISE. Wenn die ISE erfolgreich erkannt wurde, werden die Statusanforderungen am Endpunkt überprüft. In diesem Beispiel sucht der Agent nach installierter Anti-Malware-Software. Anschließend wird ein Statusbericht an die ISE gesendet.

7. Wenn die ISE den Statusbericht vom Agenten empfängt, ändert die ISE den Status für diese Sitzung und löst den RADIUS CoA-Typ "Push" mit neuen Attributen aus. Dieses Mal ist der Status bekannt und eine weitere Regel wird getroffen.

- Wenn der Benutzer die Richtlinien erfüllt, wird ein DACL-Name gesendet, der den vollständigen Zugriff ermöglicht.

- Wenn der Benutzer nicht konform ist, wird ein DACL-Name gesendet, der den eingeschränkten Zugriff zulässt.

8. Die FTD entfernt die Umleitung. FTD sendet Access-Request, um DACL von der ISE herunterzuladen. Die jeweilige DACL ist mit der VPN-Sitzung verbunden.

Konfigurationen

FTD/FMC

Schritt 1: Erstellen Sie eine Netzwerkobjektgruppe für ISE- und Problembehebungsserver (falls vorhanden). Navigieren Sie zu Objekte > Objektverwaltung > Netzwerk.

Schritt 2: Umleitungs-ACL erstellen. Navigieren Sie zu Objekte > Objektverwaltung > Zugriffsliste > Erweitert. Klicken Sie auf Add Extended Access List (Erweiterte Zugriffsliste hinzufügen), und geben Sie den Namen der Umleitungszugriffskontrollliste an. Dieser Name muss mit dem ISE-Autorisierungsergebnis übereinstimmen.

Schritt 3: ACL-Umleitungseinträge hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Blockieren Sie den Datenverkehr zu DNS, ISE und zu den Wiederherstellungsservern, um diese von der Umleitung auszuschließen. Lässt den restlichen Verkehr zu, löst dies eine Umleitung aus (ACL-Einträge können bei Bedarf spezifischer sein).

Schritt 4: ISE PSN-Knoten hinzufügen Navigieren Sie zu Objekte > Objektverwaltung > RADIUS-Servergruppe. Klicken Sie auf RADIUS-Servergruppe hinzufügen, geben Sie den Namen ein, aktivieren Sie die Kontrollkästchen, und klicken Sie auf das Pluszeichen.

Schritt 5: Geben Sie im geöffneten Fenster ISE PSN IP address (ISE-PSN-IP-Adresse), RADIUS Key (RADIUS-Schlüssel) ein, wählen Sie Specific Interface (Spezifische Schnittstelle) und dann eine Schnittstelle aus, von der ISE erreichbar ist (diese Schnittstelle wird als Quelle für RADIUS-Datenverkehr verwendet), und wählen Sie dann Redirect ACL (ACL umleiten) aus.

Schritt 6: Erstellen eines Adresspools für VPN-Benutzer Navigieren Sie zu Objekte > Objektverwaltung > Adresspools > IPv4-Pools. Klicken Sie auf Add IPv4 Pools (IPv4-Pools hinzufügen), und geben Sie die Details ein.

Schritt 7. AnyConnect-Paket erstellen. Navigieren Sie zu Objects > Object Management > VPN > AnyConnect File. Klicken Sie auf AnyConnect-Datei hinzufügen, geben Sie den Paketnamen an, laden Sie das Paket von Cisco Software Download herunter, und wählen Sie AnyConnect Client Image File Type aus.

Schritt 8: Navigieren Sie zu Zertifikatobjekte > Objektverwaltung > PKI > Zertifikatregistrierung. Klicken Sie auf Add Certificate Enrollment (Zertifikatregistrierung hinzufügen), geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie in Enrollment Type (Registrierungstyp) die Option Self Signed Certificate (Selbstsigniertes Zertifikat) aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Zertifikatsparameter, und geben Sie CN an.

Schritt 9. Starten des VPN-Assistenten für Remote-Zugriff Navigieren Sie zu Geräte > VPN > Remotezugriff, und klicken Sie auf Hinzufügen.

Schritt 10. Geben Sie den Namen an, aktivieren Sie SSL als VPN-Protokoll, wählen Sie FTD aus, das als VPN-Konzentrator verwendet wird, und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 11. Geben Sie den Namen des Verbindungsprofils an, wählen Sie Authentication/Accounting Servers aus, wählen Sie den zuvor konfigurierten Adresspool aus, und klicken Sie auf Next (Weiter).

Hinweis: Wählen Sie nicht den Autorisierungsserver aus. Es löst zwei Zugriffsanfragen für einen einzelnen Benutzer aus (einmal mit dem Benutzerkennwort und das zweite Mal mit dem Kennwort cisco).

Schritt 12: Wählen Sie das zuvor konfigurierte AnyConnect-Paket aus, und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 13: Wählen Sie die Schnittstelle aus, von der der VPN-Datenverkehr erwartet wird, wählen Sie die zuvor konfigurierte Zertifikatregistrierung aus, und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 14: Überprüfen Sie die Übersichtsseite, und klicken Sie auf Fertig stellen.

Schritt 15: Konfiguration in FTD bereitstellen. Klicken Sie auf Deploy (Bereitstellen), und wählen Sie FTD aus, das als VPN-Konzentrator verwendet wird.

ISE

Schritt 1: Ausführen von Statusaktualisierungen. Navigieren Sie zu Administration > System > Settings > Posture > Updates.

Schritt 2: Compliance-Modul hochladen. Navigieren Sie zu Richtlinie > Richtlinienelemente > Ergebnisse > Clientbereitstellung > Ressourcen. Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie Agenten-Ressourcen von der Cisco Website aus.

Schritt 3: Laden Sie AnyConnect über Cisco Software Download herunter, und laden Sie es dann auf die ISE hoch. Navigieren Sie zu Richtlinie > Richtlinienelemente > Ergebnisse > Clientbereitstellung > Ressourcen.

Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie Agent-Ressourcen von lokalem Datenträger aus. Wählen Sie Cisco Provided Packages unter Category (Kategorie) aus, wählen Sie AnyConnect Package von der lokalen Festplatte aus, und klicken Sie auf Submit (Senden).

Schritt 4: AnyConnect-Statusprofil erstellen. Navigieren Sie zu Richtlinie > Richtlinienelemente > Ergebnisse > Clientbereitstellung > Ressourcen.

Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie AnyConnect Posture Profile aus. Geben Sie den Namen und das Posture Protocol ein.

Setzen Sie unter *Server name rules put* (Servernamensregeln) eine beliebige Dummy-IP-Adresse unter den Discovery-Host.

Schritt 5: Navigieren Sie zu Policy > Policy Elements > Results > Client Provisioning > Resources, und erstellen Sie AnyConnect Configuration. Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie AnyConnect Configuration aus. Wählen Sie AnyConnect-Paket, geben Sie den Konfigurationsnamen an, wählen Sie Compliance Module aus, aktivieren Sie das Diagnose- und Reporting-Tool, wählen Sie Statusprofil aus, und klicken Sie auf Speichern.

Schritt 6: Navigieren Sie zu Policy > Client Provisioning, und erstellen Sie Client Provisioning Policy. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie dann Regel oben einfügen, geben Sie einen Namen an, wählen Sie Betriebssystem aus, und wählen Sie die AnyConnect-Konfiguration aus, die im vorherigen Schritt erstellt wurde.

Schritt 7. Erstellen Sie einen Status unter Richtlinie > Richtlinienelemente > Bedingungen > Status > Anti-Malware-Status. In diesem Beispiel wird die vordefinierte Option "ANY_am_win_inst" verwendet.

.

Schritt 8: Navigieren Sie zu Policy > Policy Elements > Results > Posture > Remediation Actions, und erstellen Sie Posture Remediation. In diesem Beispiel wird sie übersprungen. Die Behebungsaktion kann eine Textnachricht sein.

Schritt 9. Navigieren Sie zu Richtlinie > Richtlinienelemente > Ergebnisse > Status > Anforderungen, und erstellen Sie Statusanforderungen. Die vordefinierte Anforderung Any_AM_Installation_Win wird verwendet.

Schritt 10. Erstellen Sie Statusrichtlinien unter Richtlinien > Status. Es wird eine Standard-Statusrichtlinie für alle AntiMalware Check for Windows-Betriebssysteme verwendet.

Schritt 11. Navigieren Sie zu Policy > Policy Elements > Results > Authorization > Downlodable ACLS, und erstellen Sie DACLs für verschiedene Statusstatus.

In diesem Beispiel:

- Status: Unbekannte DACLs ermöglichen den Datenverkehr zu DNS-, PSN-, HTTP- und HTTPS-Datenverkehr.

- Nicht konforme DACL mit Status - verweigert den Zugriff auf private Subnetze und lässt nur Internetdatenverkehr zu.

- Alle DACLs zulassen: Der gesamte Datenverkehr wird für den Status "Status konform" zugelassen.

Schritt 12: Erstellen Sie drei Autorisierungsprofile für den Status "Status unbekannt", "Status nicht konform" und "Status konform". Navigieren Sie dazu zu Policy > Policy Elements > Results > Authorization > Authorization Profiles. Wählen Sie im Profil Posture Unknown (Status unbekannt) die Option Posture Unknown DACL (Status unbekannt - DACL), aktivieren Sie die Option Web Redirection (Webumleitung), wählen Sie Client Provisioning (Clientbereitstellung) aus, geben Sie den Namen der Umleitungszugriffskontrollliste (die für FTD konfiguriert ist) an, und wählen Sie das Portal aus.

Wählen Sie im Profil Posture NonCompliant (Status nicht konform) die Option DACL aus, um den Zugriff auf das Netzwerk einzuschränken.

Wählen Sie im Profil "Posture Compliant" die Option DACL aus, um den vollständigen Zugriff auf das Netzwerk zu ermöglichen.

Schritt 13: Erstellen Sie Autorisierungsrichtlinien unter Richtlinie > Richtliniensätze > Standard > Autorisierungsrichtlinie. Als Bedingung werden Posture Status und VNP TunnelGroup Name verwendet.

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Auf der ISE ist der erste Verifizierungsschritt RADIUS Live Log. Navigieren Sie zu Operations > RADIUS Live Log (Vorgänge > RADIUS-Live-Protokoll). Hier wird der Benutzer Alice verbunden und die erwartete Autorisierungsrichtlinie ausgewählt.

Die Autorisierungsrichtlinie FTD-VPN-Posture-Unknown wird zugeordnet, und das FTD-VPN-Profil wird an FTD gesendet.

Statusstatus ausstehend.

Im Ergebnisabschnitt wird angezeigt, welche Attribute an FTD gesendet werden.

Auf FTD, um VPN-Verbindung zu überprüfen, SSH auf die Box, führen Sie System-Support-Diagnose-CLI und dann zeigen vpn-sessiondb Detail anyconnect. Überprüfen Sie anhand dieser Ausgabe, ob die von der ISE gesendeten Attribute für diese VPN-Sitzung angewendet werden.

fyusifov-ftd-64# show vpn-sessiondb detail anyconnect

Session Type: AnyConnect Detailed

Username     : alice@training.example.com

Index        : 12

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.229.16.169

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256  DTLS-Tunnel: (1)AES256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384  DTLS-Tunnel: (1)SHA1

Bytes Tx     : 15326                  Bytes Rx     : 13362

Pkts Tx      : 10                     Pkts Rx      : 49

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : DfltGrpPolicy          Tunnel Group : EmployeeVPN

Login Time   : 07:13:30 UTC Mon Feb 3 2020

Duration     : 0h:06m:43s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : 000000000000c0005e37c81a

Security Grp : none                   Tunnel Zone  : 0

AnyConnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

AnyConnect-Parent:

Tunnel ID    : 12.1

Public IP    : 10.229.16.169

Encryption   : none                   Hashing      : none

TCP Src Port : 56491                  TCP Dst Port : 443

Auth Mode    : userPassword

Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 23 Minutes

Client OS    : win

Client OS Ver: 10.0.18363

Client Type  : AnyConnect

Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

Bytes Tx     : 7663                   Bytes Rx     : 0

Pkts Tx      : 5                      Pkts Rx      : 0

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

SSL-Tunnel:

Tunnel ID    : 12.2

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.229.16.169

Encryption   : AES-GCM-256            Hashing      : SHA384

Ciphersuite  : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

Encapsulation: TLSv1.2                TCP Src Port : 56495

TCP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 23 Minutes

Client OS    : Windows

Client Type  : SSL VPN Client

Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

Bytes Tx     : 7663                   Bytes Rx     : 592

Pkts Tx      : 5                      Pkts Rx      : 7

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Filter Name  : #ACSACL#-IP-PostureUnknown-5e37414d

DTLS-Tunnel:

Tunnel ID    : 12.3

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.229.16.169

Encryption   : AES256                 Hashing      : SHA1

Ciphersuite  : DHE-RSA-AES256-SHA

Encapsulation: DTLSv1.0               UDP Src Port : 59396

UDP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 29 Minutes

Client OS    : Windows

Client Type  : DTLS VPN Client

Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

Bytes Tx     : 0                      Bytes Rx     : 12770

Pkts Tx      : 0                      Pkts Rx      : 42

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Filter Name  : #ACSACL#-IP-PostureUnknown-5e37414d

ISE Posture:

Redirect URL : https://fyusifov-26-3.example.com:8443/portal/gateway?sessionId=000000000000c0005e37c81a&portal=27b1bc...

Redirect ACL : fyusifovredirect

fyusifov-ftd-64#

Richtlinien für die Client-Bereitstellung können überprüft werden. Navigieren Sie zu Operations > Reports > Endpoints and Users > Client Provisioning.

Statusbericht, der von AnyConnect gesendet wurde, kann überprüft werden. Navigieren Sie zu Vorgänge > Berichte > Endpunkte und Benutzer > Statusüberprüfung nach Endpunkt.

Um weitere Details zum Statusbericht anzuzeigen, klicken Sie auf Details.

Nachdem der Bericht über die ISE eingegangen ist, wird der Status aktualisiert. In diesem Beispiel ist der Status "konform", und der CoA-Push wird mit einer neuen Gruppe von Attributen ausgelöst.

Vergewissern Sie sich auf FTD, dass die neue Umleitungs-ACL und die Umleitungs-URL für die VPN-Sitzung entfernt und die PermitAll-DACL-Anweisung angewendet wurde.

fyusifov-ftd-64# show vpn-sessiondb detail anyconnect

Session Type: AnyConnect Detailed

Username     : alice@training.example.com

Index        : 14

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.55.218.19

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256  DTLS-Tunnel: (1)AES256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384  DTLS-Tunnel: (1)SHA1

Bytes Tx     : 53990                  Bytes Rx     : 23808

Pkts Tx      : 73                     Pkts Rx      : 120

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : DfltGrpPolicy          Tunnel Group : EmployeeVPN

Login Time   : 16:58:26 UTC Mon Feb 3 2020

Duration     : 0h:02m:24s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : 000000000000e0005e385132

Security Grp : none                   Tunnel Zone  : 0

AnyConnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

AnyConnect-Parent:

Tunnel ID    : 14.1

Public IP    : 10.55.218.19

Encryption   : none                   Hashing      : none

TCP Src Port : 51965                  TCP Dst Port : 443

Auth Mode    : userPassword

Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 27 Minutes

Client OS    : win

Client OS Ver: 10.0.18363

Client Type  : AnyConnect

Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

Bytes Tx     : 7663                   Bytes Rx     : 0

Pkts Tx      : 5                      Pkts Rx      : 0

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

SSL-Tunnel:

Tunnel ID    : 14.2

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.55.218.19

Encryption   : AES-GCM-256            Hashing      : SHA384

Ciphersuite  : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

Encapsulation: TLSv1.2                TCP Src Port : 51970

TCP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 27 Minutes

Client OS    : Windows

Client Type  : SSL VPN Client

Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

Bytes Tx     : 7715                   Bytes Rx     : 10157

Pkts Tx      : 6                      Pkts Rx      : 33

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Filter Name  : #ACSACL#-IP-PermitAll-5e384dc0

DTLS-Tunnel:

Tunnel ID    : 14.3

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.55.218.19

Encryption   : AES256                 Hashing      : SHA1

Ciphersuite  : DHE-RSA-AES256-SHA

Encapsulation: DTLSv1.0               UDP Src Port : 51536

UDP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 28 Minutes

Client OS    : Windows

Client Type  : DTLS VPN Client

Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

Bytes Tx     : 38612                  Bytes Rx     : 13651

Pkts Tx      : 62                     Pkts Rx      : 87

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Filter Name  : #ACSACL#-IP-PermitAll-5e384dc0

fyusifov-ftd-64#

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Detaillierte Informationen zum Status-Fluss und zur Fehlerbehebung bei AnyConnect und ISE finden Sie unter diesem Link: ISE Posture Style Comparison for Pre and Post 2.2

- Verschütteter Tunnel

Eines der häufigsten Probleme, wenn es einen Spit-Tunnel konfiguriert ist. In diesem Beispiel wird die Standardgruppenrichtlinie verwendet, die den gesamten Datenverkehr tunnelt. Wenn nur bestimmter Datenverkehr getunnelt wird, müssen zusätzlich zum Datenverkehr zur ISE und zu anderen internen Ressourcen auch AnyConnect-Tests (enroll.cisco.com und Discovery Host) durch den Tunnel geleitet werden.

Um die Tunnelrichtlinie auf FMC zu überprüfen, müssen Sie zunächst prüfen, welche Gruppenrichtlinie für die VPN-Verbindung verwendet wird. Navigieren Sie zu Geräte > VPN-Remotezugriff.

Navigieren Sie anschließend zu Objects > Object Management > VPN > Group Policy, und klicken Sie auf Group Policy configured for VPN (Für VPN konfigurierte Gruppenrichtlinie).

- Identitäts-NAT

Ein weiteres häufiges Problem, wenn der Rückverkehr von VPN-Benutzern mithilfe einer falschen NAT-Eingabe umgewandelt wird. Um dieses Problem zu beheben, muss die Identitäts-NAT in der richtigen Reihenfolge erstellt werden.

Überprüfen Sie zunächst die NAT-Regeln für dieses Gerät. Navigieren Sie zu Devices > NAT, und klicken Sie dann auf Add Rule (Regel hinzufügen), um eine neue Regel zu erstellen.

Wählen Sie im geöffneten Fenster auf der Registerkarte Interface Objects (Schnittstellenobjekte) die Option Security Zones (Sicherheitszonen). In diesem Beispiel wird der NAT-Eintrag von ZONE-INSIDE zu ZONE-OUTSIDE erstellt.

Wählen Sie auf der Registerkarte Translation (Übersetzung) die Originalpaketdetails und die übersetzten Paketdetails aus. Da es sich um Identity NAT handelt, bleiben Quelle und Ziel unverändert:

Aktivieren Sie auf der Registerkarte Erweitert die Kontrollkästchen, wie in dieser Abbildung dargestellt: