Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Signaturen für benutzerdefinierte Zeichenfolgenzuordnung

Signatur 1 - Index-Serverzugriff mit versuchter Ausnutzung

Signatur 2 - Index Server Access Buffer Overflow "Code Red" Wurm

Zugehörige Informationen

Einführung

Ende Juli 2003 schätzte Computer Economics (ein unabhängiges Forschungsunternehmen in Carlsbad, Kalifornien), dass der Wurm "Code Red" Unternehmen 1,2 Milliarden US-Dollar (US-Dollar) für die Erholung von Netzwerkschäden und Produktivitätsverlusten gekostet hatte. Diese Schätzung stieg mit der anschließenden Freisetzung des stärkeren Wurms "Code Red II" signifikant an. Das Cisco Secure Intrusion Detection System (IDS), eine zentrale Komponente des Cisco SAFE Blueprint, hat gezeigt, wie wichtig es ist, Netzwerksicherheitsrisiken wie den "Code Red"-Wurm zu erkennen und zu minimieren.

Dieses Dokument beschreibt ein Software-Update, um die vom Wurm "Code Red" verwendete Ausnutzungsmethode zu erkennen (siehe Signatur 2 unten).

Sie können die unten gezeigten benutzerdefinierten Zeichenfolgenentsprechungssignaturen erstellen, um die Ausnutzung eines Pufferüberlaufs für Webserver mit Microsoft Windows NT und Internet Information Services (IIS) 4.0 oder Windows 2000 und IIS 5.0 abzufangen. Beachten Sie auch, dass der Indexdienst in Windows XP Beta auch verwundbar ist. Der Sicherheitsratgeber, der diese Schwachstelle beschreibt, finden Sie unter http://www.eeye.com/html/Research/Advisories/AD20010618.html . Microsoft hat einen Patch für diese Schwachstelle veröffentlicht, der unter http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-033.mspx heruntergeladen werden kann.

Die in diesem Dokument beschriebenen Signaturen sind in Signatur-Update-Version S(5) verfügbar. Cisco Systems empfiehlt ein Upgrade der Sensoren auf das Signatur-Update 2.2.1.8 oder 2.5(1)S3, bevor diese Signatur implementiert wird. Registrierte Benutzer können diese Signatur-Updates vom Cisco Secure Software Center herunterladen. Alle Benutzer können den technischen Support von Cisco per E-Mail und Telefon über die weltweiten Kontakte von Cisco kontaktieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Microsoft Windows NT und IIS 4.0

- Microsoft Windows 2000 und IIS 5.0

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Signaturen für benutzerdefinierte Zeichenfolgenzuordnung

Es gibt zwei spezifische benutzerdefinierte Zeichenfolgenentsprechungssignaturen, um dieses Problem zu beheben. Jede Signatur wird nachfolgend beschrieben, und die entsprechenden Produkteinstellungen werden bereitgestellt.

Signatur 1 - Index-Serverzugriff mit versuchter Ausnutzung

Diese Signatur löst einen versuchten Pufferüberlauf auf der ISAPI-Erweiterung des Indexservers aus und versucht, Shell-Code an den Server zu übergeben, um privilegierten Zugriff in der ursprünglichen Form des Codes zu erhalten. Die Signatur startet nur beim Versuch, Shell-Code an den Zieldienst zu übergeben, um den vollständigen Zugriff auf die Systemebene zu erhalten. Ein mögliches Problem ist, dass diese Signatur nicht ausgelöst wird, wenn der Angreifer nicht versucht, irgendeinen Shell-Code zu übergeben, sondern nur den Pufferüberlauf gegen den Dienst ausführt, um IIS abstürzen zu lassen und eine Diensteverweigerung zu erstellen.

Zeichenfolge

[Gg][Ee][Tt].*[.][Ii][Dd][Aa][\x00-\x7f]+[\x80-\xff]

Produkteinstellungen

- Ereignisse: 1

- Port: 80

Hinweis: Wenn Webserver andere TCP-Ports überwachen (z. B. 8080), müssen Sie für jede Portnummer eine eigene benutzerdefinierte Zeichenfolgenentsprechung erstellen.

- Empfohlener Alarm-Schweregrad:

- Hoch (Cisco Secure Policy Manager)

- 5 (Unix Director)

- Richtung:

AN

Signatur 2 - Index Server Access Buffer Overflow "Code Red" Wurm

Die zweite Signatur löst einen versuchten Pufferüberlauf auf der ISAPI-Erweiterung des Indexservers aus und versucht, Shell-Code an den Server zu übergeben, um privilegierten Zugriff in der verschleierten Form zu erhalten, die der Wurm "Code Red" verwendet. Diese Signatur wird nur beim Versuch ausgelöst, Shell-Code an den Zieldienst zu übergeben, um den Zugriff auf die gesamte Systemebene zu erhalten. Ein mögliches Problem ist, dass diese Signatur nicht ausgelöst wird, wenn der Angreifer nicht versucht, irgendeinen Shell-Code zu übergeben, sondern nur den Pufferüberlauf gegen den Dienst ausführt, um IIS abstürzen zu lassen und eine Diensteverweigerung zu erstellen.

Zeichenfolge

[/]default[.]ida[?][a-zA-Z0-9]+%u

Hinweis: Die obige Zeichenfolge enthält keine Leerzeichen.

Produkteinstellungen

- Ereignisse: 1

- Port: 80

Hinweis: Wenn Webserver andere TCP-Ports überwachen (z. B. 8080), müssen Sie für jede Portnummer eine eigene benutzerdefinierte Zeichenfolgenentsprechung erstellen.

- Empfohlener Alarm-Schweregrad:

- Hoch (Cisco Secure Policy Manager)

- 5 (Unix Director)

- Richtung:

AN

Weitere Informationen zu Cisco Secure IDS finden Sie unter Cisco Secure Intrusion Detection.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support - Router

- Cisco Sicherheitsempfehlungen

- Support-Seite für Cisco Secure Intrusion Detection

- Technischer Support - Cisco Systems