Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über die Konfiguration, die erforderlich ist, damit ein Cisco Router, auf dem Cisco IOS® Software ausgeführt wird, und ein Cisco VPN Concentrator der Serie 500 einen GRE-Tunnel (Generic Routing Encapsulation) öffnen können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IOS Softwareversion 12.0(7)T

- Cisco VPN 5000 Concentrator-Software, Version 5.2.19US

- Cisco VPN 5002 Concentrator

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die in diesem Diagramm dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die hier gezeigten Konfigurationen verwendet.

- Cisco VPN 5002 Concentrator

- Router mit Cisco IOS-Software

Cisco VPN 5002 Concentrator

[ General ]

IPSecGateway             = 200.1.1.2

DeviceName               = "omar5002"

EthernetAddress          = 00:00:a5:

e9:c8:00

DeviceType               = VPN 5002/8 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

EnablePassword           =

Password                 =

[ IP Ethernet 1:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 200.1.1.1

[ IP Ethernet 0:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 10.10.10.1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]

EncryptMethod            = None

Encryption               = Off

Authentication           = Off

KeyManage                = Manual

Mode                     = Main

Partner                  = 100.1.1.1

LocalAccess              = "10.10.10.0/24"

BindTo                   = "ethernet1:0"

Peer                     = "20.20.20.0/24"

[ IP Static ]

20.20.20.0 255.255.255.0 vpn 1 1

[ IP VPN 1 ]

Numbered                 = Off

Mode                     = Routed

Configuration size is 1107 out of 65500 bytes.

omar5002#

Router mit Cisco IOS-Software

Router Configuration:

Router#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface Tunnel0

ip unnumbered Ethernet1

no ip directed-broadcast

tunnel source 100.1.1.1

tunnel destination 200.1.1.1

!

interface Ethernet0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet1

ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.2 1

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 Tunnel0

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show vpn statistics ausführliche Informationen zum Tunnel.

- show interface - Stellt Schnittstellenstatistiken bereit.

Dies ist die Beispielbefehlsausgabe der show vpn statistics ausführliche Informationen aus dem Cisco VPN 5002 Concentrator.

omar5002#show vpn statistic verbose

Current  In       High     Running  Tunnel   Tunnel   Tunnel

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  1        0        1        1        0        0        0

Total     1        0        1        1        0        0        0

Stats             VPN0:1

Wrapped              697

Unwrapped            697

BadEncap               0

BadAuth                0

BadEncrypt             0

rx IP                718

rx IPX                 0

rx Other               0

tx IP                734

tx IPX                 0

tx Other               0

IKE rekey              0

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

ISAKMP Negotiation stats

Admin packets in        0

Fastswitch packets in   0

No cookie found         0

Can't insert cookie     0

Inserted cookie(L)      0

Inserted cookie(R)      0

Cookie not inserted(L)  0

Cookie not inserted(R)  0

Cookie conn changed     0

Cookie already inserted  0

Deleted cookie(L)       0

Deleted cookie(R)       0

Cookie not deleted(L)   0

Cookie not deleted(R)   0

Forwarded to RP         0

Forwarded to IOP        0

Bad UDP checksum        0

Not fastswitched        0

Dies ist die Beispielbefehlsausgabe des vom Router übernommenen Befehls show interface.

Router#show interface tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Interface is unnumbered. Using address of Ethernet1 (20.20.20.1)

MTU 1476 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 55/255, rxload 113/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Tunnel source 100.1.1.1, destination 200.1.1.1

Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled

Checksumming of packets disabled,  fast tunneling enabled

Last input 00:00:15, output 00:00:15, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0, 1 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 4000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 11000 bits/sec, 5 packets/sec

1309 packets input, 129264 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1348 packets output, 316468 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Cisco VPN Concentrators der Serie 5000

- Support-Seite für Cisco VPN 5000-Client

- Support-Seite für IPSec (IP Security Protocol)

- Technischer Support - Cisco Systems