Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Netzwerkdiagramm

Konventionen

Hauptaufgabe

Serviceprofil für Autoconfig-Richtlinien erstellen

Autoconfig-Richtlinien erstellen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Das Cisco Unified Computing System (UCS) verfolgt das Konzept automatischer Richtlinien mit dem Namen Autoconfiguration-Richtlinien. Diese Richtlinie wird auf alle neuen Blades angewendet, die im UCS-System installiert sind. Diese Richtlinie soll Ihnen ermöglichen, Blades automatisch auf die gewünschten Firmware-Versionen zu aktualisieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich Sorgen zu machen, dass neue oder ersetzte Hardware aktualisiert oder herabgestuft werden muss, um die geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.

Dieses Dokument veranschaulicht dies durch:

- Erstellen eines Serviceprofils

- Erstellen von Richtlinien für die automatische Konfiguration und Hinzufügen dieser Richtlinien für die automatische Konfiguration zum erstellten Serviceprofil

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über fundierte Kenntnisse der Hardware und Software des Cisco UCS zu verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco UCS.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer Standardkonfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Netzwerkdiagramm

Eine typische Cisco UCS-Topologie sieht wie folgt aus:

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hauptaufgabe

Serviceprofil für Autoconfig-Richtlinien erstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Registerkarte Server aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Serviceprofilvorlage, und wählen Sie Serviceprofil erstellen aus.

3. Geben Sie den Namen und die Beschreibung im Popup-Fenster Vorlage für Serviceprofil erstellen ein.

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Weisen Sie bei Bedarf diesem Serviceprofil Storage- und Netzwerkressourcen zu.

6. Klicken Sie auf Weiter.

7. Weisen Sie diesem Serviceprofil ggf. die Server-Startreihenfolge zu.

8. Klicken Sie auf Weiter.

9. Wählen Sie unter Server Assignment (Serverzuweisung) die Host-Firmware und die Management-Firmware aus, die auf die Blades angewendet werden soll.

10. Klicken Sie auf Weiter.

11. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Autoconfig-Richtlinien erstellen

Nachdem Sie das Serviceprofil erstellt haben, müssen Sie als Nächstes die Richtlinien für die Autokonfiguration erstellen, die auf dieses Serviceprofil angewendet werden sollen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Cisco UCS Manager an.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Registerkarte Equipment (Geräte) aus.

3. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte Policies (Richtlinien) aus.

4. Wählen Sie Autoconfig Policies aus.

5. Klicken Sie auf +.

Das Fenster Create Autoconfiguration Policy (Richtlinie zur automatischen Konfiguration erstellen) wird angezeigt.

6. Füllen Sie die erforderlichen Felder im Popup-Fenster "Create Autoconfiguration Policy" (Richtlinie zur automatischen Konfiguration erstellen) aus.

7. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Richtlinie für die automatische Konfiguration mit dem von Ihnen erstellten Serviceprofil verknüpfen.

8. Klicken Sie auf OK.

Überprüfen

Alle neuen UCS-Blades, die in das UCS eingefügt werden, werden automatisch der Richtlinie zur automatischen Konfiguration zugeordnet. Das UCS aktualisiert die gesamte Firmware auf dem neu eingelegten Blade entsprechend der Firmware-Richtlinien.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems