Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Netzwerkdiagramm

Konventionen

Hauptaufgabe

1. Firmware von Cisco.com herunterladen

2.1 Firmware-Management mit GUI

2.2 Firmware-Management mit CLI

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält einige allgemeine Tipps zur Vereinfachung des täglichen Firmware-Management-Prozesses.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie:

- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Cisco UCS Server Blade-Software und -Hardware.

- Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche von UCS Manager vertraut.

- Verstehen der Auswirkungen und Auswirkungen der verschiedenen in diesem Dokument beschriebenen Befehle

- Machen Sie sich mit den UCS-Komponenten und der UCS-Topologie vertraut. Im Diagramm finden Sie eine typische Projektmappe.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco UCS.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer Standardkonfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Netzwerkdiagramm

Eine typische Cisco UCS-Topologie sieht in etwa wie folgt aus:

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hauptaufgabe

1. Firmware von Cisco.com herunterladen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zur Startseite des SW Center, und wählen Sie eine Produktkategorie aus.

2. Wählen Sie aus der angezeigten hierarchischen Struktur ein Produkt aus.

3. Wählen Sie einen Softwaretyp aus, wenn für das ausgewählte Produkt mehrere Softwaretypen vorhanden sind.

4. Klicken Sie auf den Namen des Bilds, und die Details für dieses Bild werden mit einer Option zum Herunterladen angezeigt.

5. Klicken Sie auf Image.bin. Sie müssen den standardmäßigen Cisco Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) akzeptieren.

Sobald Sie die EULA akzeptiert haben, beginnt der Download.

2.1 Firmware-Management mit GUI

Bevor Sie das Firmware-Management durchführen, lesen Sie die Voraussetzungen für Firmware-Upgrades oder -Downgrades. Es wird empfohlen, das gesamte Firmware-Management über die Benutzeroberfläche zu verwalten.

Installierte Firmware anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor, um die installierte Firmware in UCS über die Benutzeroberfläche anzuzeigen:

1. Melden Sie sich bei Cisco UCS Manager an.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Equipment (Geräte).

3. Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Registerkarte Firmware Management (Firmware-Management).

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Installierte Firmware.

Pakete

Registerkarte Pakete:

- Verfolgung aller Pakete im System

- Zeigt gelöschte Bilder an

- Wenn alle Bilder gelöscht wurden, wird das Paket von der Registerkarte entfernt

Bilder

Registerkarte Bilder:

- Ermöglicht das Abrufen von Informationen zu einzelnen Bildern im Paket.

- Ermöglicht das Löschen von Bildern

- Nachdem alle einem Paket zugeordneten Bilder gelöscht wurden, wird das Paket von der Registerkarte Paket entfernt

Download-Aufgaben

Wenn Sie ein Firmware-Image-Paket herunterladen, benötigt ein Fabric Interconnect mindestens doppelt so viel Speicherplatz wie das Firmware-Image-Paket. Wenn der Bootflash nicht über genügend Speicherplatz verfügt, löschen Sie die veraltete Firmware, Core-Dateien und andere unnötige Objekte aus dem Fabric Interconnect. Bevor Sie ein neues Paket herunterladen, überprüfen Sie den verfügbaren freien Speicherplatz auf den Fabric Interconnects:

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Equipment (Geräte) aus.

2. Erweitern Sie Fabric Interconnects, und wählen Sie Fabric Interconnect #.

3. Klicken Sie rechts im Arbeitsbereich auf die Registerkarte Allgemein.

4. Erweitern Sie Lokale Speicherinformationen.

5. Überprüfen Sie beide Fabric Interconnects.

6. Löschen von Bildern und Paketen, wenn der Speicherplatz begrenzt ist.

Verwenden Sie die Registerkarte Download Tasks, um Firmware herunterzuladen. Der Name des Firmware-Images kann zwischen einem und 16 alphanumerische Zeichen enthalten. Sie können keine Leerzeichen oder Sonderzeichen verwenden und diesen Namen nicht mehr ändern, nachdem das Objekt gespeichert wurde. Das System lädt das Paket herunter, entpackt es und verteilt es auf beide Fabric Interconnects. Sie können den Fortschritt auf der FSM-Registerkarte verfolgen.

Auf diesem Bildschirm können Sie Firmware herunterladen, aktualisieren und aktivieren.

2.2 Firmware-Management mit CLI

Gehen Sie wie folgt vor, um die installierte Firmware in UCS über die CLI anzuzeigen:

1. Melden Sie sich über die CLI beim Cisco UCS an.

2. Geben Sie den Befehl scope system ein.

3. Geben Sie den Befehl show firmware extends ein.

Installierte Firmware anzeigen

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

Scope-Firmware ist ein nützlicher CLI-Befehl, der Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Löschen

- Download

- Umfang - zum Herunterladen von Aufgaben

- Show - Download von Aufgaben, Event, SM, Image und Paket

Image-Aktualisierung und -Aktivierung erfolgt aus dem Bereich der einzelnen Komponenten

Firmware-Umfang

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

Überprüfen

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Verifizierungsinformationen verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems