Ziel

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Aktualisieren von FindIT Network Manager auf Version 2.0.

Einführung

Cisco FindIT Network Management bietet Tools, mit denen Sie Netzwerkgeräte der Serien 100 bis 500 wie Switches, Router und Wireless Access Points (WAPs) der Cisco Serie 100 über Ihren Webbrowser problemlos überwachen, verwalten und konfigurieren können. FindIT Network Manager ist eine verteilte Anwendung, die aus zwei separaten Komponenten oder Schnittstellen besteht: einen einzelnen Manager, den FindIT Network Manager, sowie eine oder mehrere Diagnosetools, die als FindIT Network Probe bezeichnet werden. FindIT Network Manager & Probes bietet eine umfassende Netzwerkverwaltungslösung mit Funktionen für Erkennung, Überwachung und Berichterstellung. Dazu gehören auch Cisco Support-Benachrichtigungen wie Verfügbarkeit neuer Firmware, Gerätestatus, Netzwerkeinstellungen-Updates sowie eine Liste aller angeschlossenen Geräte, für die keine Garantie mehr besteht oder die durch einen Supportvertrag abgedeckt sind. In der Geräteliste finden Sie Informationen zur Hardware, die derzeit vom Cisco FindIT Network Manager unterstützt wird.

Wichtiger Hinweis: Beim Upgrade von FindIT 1.1 auf FindIT 2.0 muss zuerst der Manager aktualisiert werden, dann die Tests. Auf diese Weise kann der Manager beim Upgrade von Version 1.1 auf Version 2.0 die Gerätegruppen, Konfigurationsprofile, den Bestand, Gerätedetails und Anmeldeinformationen der Anfrage herunterladen.

Der Manager kontrolliert den Importvorgang während des Aktualisierungsvorgangs von der Prüfung. Der Manager weiß nur, ob die Prüfung aktualisiert wird, wenn ein Upgrade über die Benutzeroberfläche des Managers ausgeführt wird.

Anwendbare Software

- FindIT Network Manager

- FindIT Network Probe

Softwareversion

- Version 2.0

Upgrade auf Version 2.0

Schritt 1: Melden Sie sich bei der grafischen Verwaltungsoberfläche (GUI) Ihres FindIT Network Manager an.

Hinweis: Zur Erinnerung: Das Anmeldebanner des Managers zeigt die IP-Adresse an, die in die Browser-Leiste eingegeben werden muss.

Schritt 2: Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, zeigt der Manager eine grüne Cloud mit einem Pfeil nach unten auf dem Symbol "Über" ("i") im Header an. Klicken Sie auf das i-Symbol.

Schritt 3: Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Manager. Klicken Sie auf Upgrade. Der Manager lädt die Aktualisierung herunter und wendet sie an.

Hinweis: Der Manager kann auch manuell aktualisiert werden, indem die Datei heruntergeladen und das Installationsprogramm vom Terminal ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im Administrationsleitfaden.

Schritt 4: Sobald das Manager-Upgrade abgeschlossen ist, können Sie mit der Aktualisierung der Tests fortfahren. Dies erfolgt im Popup-Fenster FindIT Network Manager wie in der Abbildung unten.

Hinweis: Melden Sie sich NICHT bei der Anfrage an, um ein Upgrade durchzuführen, da die Daten verloren gehen. Im Popup-Fenster "Sonde" wird "FindIT Network Probe" (FindIT-Netzwerkprobe) angezeigt. Wenn Sie das sehen, melden Sie sich bei der Anfrage ab und kehren zum Manager zurück.

Schritt 5: Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um die Tests zu aktualisieren, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie mit der Aktualisierung fortfahren möchten. Nach der Bestätigung wird die folgende Meldung angezeigt:

Wenn Sie auf Ja klicken, werden die Konfigurationsprofile und Gerätegruppen aus der Abfrage in den Manager importiert. Der Name importierter Profile und Gruppen wird dem Netzwerknamen vorangestellt, um Gruppen zu unterscheiden, die von verschiedenen Proben importiert wurden.

Wenn Sie auf Ja oder Überspringen klicken, wird ein Upgrade-Job erstellt und jeder der Probes wird auf Version 2.0 aktualisiert.

Schlussfolgerung

Sie haben Ihre FindIT Network Manager-Lösung jetzt erfolgreich auf Version 2.0 aktualisiert. Klicken Sie auf die jeweiligen Symbole des Managers, und überprüfen Sie die installierten Versionen.