Ziel

Die Routing-Tabelle enthält Informationen zur Topologie des Netzwerks, das sie unmittelbar umgibt. In der Routing-Tabelle werden die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und Schnittstelle von Geräten, die IPv4 verwenden, sowie das Ziel "Next Hop" angezeigt. Wenn Ihr Router IPv6 unterstützt, zeigt er die Schnittstelle der Geräte an, die über IPv6 verbunden sind. Auf diese Weise kann der Administrator die Gültigkeit der Router überprüfen, wenn er eine statische Route eingerichtet hat.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Routing-Tabelle auf dem Router der RV-Serie anzeigen.

Unterstützte Geräte

- RV-Serie

Software-Version

- 1.0.1.3 — RV130, RV130W

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

- 1.0.5.4 — RV180, RV180W

Routing-Tabelle anzeigen

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie Networking > Routing Table aus.

Wenn Sie den RV180 oder RV180W verwenden, wählen Sie Networking > Routing > RoutingTable aus.

Schritt 2: Wählen Sie die IP-Routing-Tabelle, die Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Routing-Tabelle anzuzeigen.

Anmerkung: In diesem Beispiel werden sowohl die IPv4- als auch die IPv6-Routing-Tabelle verwendet.

Wenn Sie den RV180 oder RV180W verwenden, klicken Sie auf Anzeigen.

Schritt 3: Es wird die Routing-Tabelle der gewählten IP-Version angezeigt. Überprüfen Sie die Route, die Sie möchten.

Wenn Sie den RV180 oder RV180W verwenden, wird er so angezeigt.

Sie sollten nun die Routing-Tabelle Ihres Routers der RV-Serie erfolgreich angezeigt haben.