Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

12. Juni 2017

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG

2,2.0.x

2,2/0,6

Beschreibung des Problems

In seltenen Fällen ist die Spannungsanzeige für Ports, die an ein strombetriebenes Gerät angeschlossen sind (PD, Spannung) niedriger als die tatsächliche Spannung, die das Stromversorgungsgerät (PSE) der PD liefert.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.2.0.66 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.