Identifiziertes Datum

19. Januar 2016

Auflösungsdatum

14. Juni 2016

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG

2,0,x

2,2 0,63

Beschreibung des Problems

Die Port Virtual Local Area Network ID (PVID) ist auf einer Schnittstelle aktiviert, wenn der Mitgliedschaftstyp über das webbasierte Dienstprogramm des Switches auf "Forbidden" (Verboten) festgelegt ist. Die Schnittstellenfunktionalität ist nicht betroffen, und der Port blockiert weiterhin den Datenverkehr für das entsprechende Virtual Local Area Network (VLAN).

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.2.0.63 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.