Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine IPv4-Adresse konfigurieren, um Administratorzugriff auf die Managed Switches der Serie 200 zu erhalten. Wenn diese IPv4-Adresse konfiguriert ist, können Sie auf den Switch zugreifen, um verschiedene administrative Aufgaben auszuführen, entweder über TELNET oder über das Webkonfigurationsprogramm.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serie SF/SG 200

Software-Version

•1.3.0.62

Konfiguration der dynamischen IPv4-Schnittstelle

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie dynamische IPv4-Adressen auf der Managed Serie 200 aktiviert werden.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Management Interface > IPv4 Interface aus. Die Seite IPv4 Interface (IPv4-Schnittstelle) wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie das Management-VLAN für den Zugriff auf den Switch entweder über TELNET oder über das Webkonfigurations-Dienstprogramm aus der Dropdown-Liste Management-VLAN aus.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld "IP Address Type" auf Dynamic, damit der Switch IP-Adressen dynamisch zuweisen kann.

Schritt 4. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Renew IP Address Now" (IP-Adresse jetzt verlängern) im Feld "Renew IP Address Now" (IP-Adresse jetzt verlängern), um eine neue IP-Adresse zu erhalten.

Schritt 5: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Konfiguration der statischen IPv4-Schnittstelle

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie statische IP-Adressen auf den Managed Switches der Serie 200 konfigurieren.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Management Interface > IPv4 Interface aus. Die Seite IPv4 Interface (IPv4-Schnittstelle) wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie das Management-VLAN für den Zugriff auf den Switch entweder über TELNET oder über das Webkonfigurations-Dienstprogramm aus der Dropdown-Liste Management-VLAN aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf Statisch, um statische IPv4-Adressen im Feld IP-Adresstyp zu konfigurieren.

Schritt 4: Geben Sie die gewünschte IPv4-Adresse in das Feld "IP Address" (IP-Adresse) ein.

Schritt 5: Klicken Sie auf das Optionsfeld einer der verfügbaren Optionen im Feld "Mask" (Maske), um die Adresse der Subnetzmaske einzugeben:

・ Netzwerkmaske - Ermöglicht Ihnen, die Subnetzmaske einzugeben, die der in Schritt 4 eingegebenen IP-Adresse entspricht.

・ Präfixlänge - Ermöglicht Ihnen, die Subnetzmaske der in Schritt 4 eingegebenen IP-Adresse im Präfixformat einzugeben.

Schritt 6:  Klicken Sie auf das Optionsfeld einer der verfügbaren Optionen, um die IP-Adresse des Standardgateways im Feld für das administrative Standardgateway zu definieren:

・ Benutzerdefiniert - Ermöglicht die Konfiguration eines Standard-Gateways. Geben Sie die richtige IP-Adresse in das nebenstehende Feld ein.

・ Keine: Klicken Sie auf diese Option, wenn kein Standard-Gateway konfiguriert ist.

Hinweis: Im Feld Operational Default Gateway (Betriebs-Standard-Gateway) wird die IP-Adresse des aktuellen Standard-Gateways angezeigt.

Schritt 7. Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.