Ziel

Simple Network Time Protocol (SNTP) ist eine Adaption des Network Time Protocol (NTP), das zur Synchronisierung von Computeruhren im Internet verwendet wird. Geräte, die über ein Netzwerk miteinander verbunden sind, müssen ihre Zeit synchronisieren, damit sie Aktionen in Echtzeit effizient miteinander durchführen können. Dazu muss dem Switch ein SNTP-Server hinzugefügt und ein SNTP-Authentifizierungsschlüssel konfiguriert werden. Ein Authentifizierungsschlüssel ermöglicht es einem Gerät, sich selbst mit einem SNTP-Server zu synchronisieren.

Weitere Informationen zum Hinzufügen eines SNTP-Servers finden Sie im Artikel Hinzufügen eines SNTP-Servers auf Managed Switches der Serien 200 und 300.

In diesem Artikel wird erläutert, wie die SNTP-Authentifizierung auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 konfiguriert wird.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

SNTP-Authentifizierung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Time Settings > SNTP Authentication aus. Die Seite SNTP-Authentifizierung wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie im Feld SNTP Authentication (SNTP-Authentifizierung) die Option Enable (Aktivieren), um die Authentifizierung einer SNTP-Sitzung zwischen dem Switch und einem SNTP-Server anzufordern.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Schritt 4: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Authentifizierungsschlüssel hinzuzufügen. Das Fenster "SNTP-Authentifizierung hinzufügen" wird angezeigt.

Schritt 5: Geben Sie im Feld Authentifizierungsschlüssel-ID die Nummer ein, die zur internen Identifizierung des SNTP-Authentifizierungsschlüssels verwendet wird.

Schritt 6: Klicken Sie im Feld Authentifizierungsschlüssel auf das Optionsfeld für den gewünschten Schlüsseltyp. Der SNTP-Server muss diesen Schlüssel an den Switch senden, um ihn zu synchronisieren.

・ Benutzerdefiniert (verschlüsselt) — Geben Sie den Schlüssel im verschlüsselten Format ein.

・ Benutzerdefiniert (Klartext) — Geben Sie den Schlüssel im Klartextformat ein.

Schritt 7. Aktivieren Sie im Feld "Trusted Key" (Vertrauenswürdiger Schlüssel) die Option Enable (Aktivieren), damit der Switch Synchronisierungsinformationen nur von einem SNTP-Server erhalten kann, der den definierten Authentifizierungsschlüssel verwendet.

Schritt 8: Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Der SNTP-Authentifizierungsschlüssel wird konfiguriert.