Ziel

Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Protokoll auf Anwendungsebene, das es einem SNMP-Manager ermöglicht, einen SNMP-Agenten durch den Austausch von SNMP-Nachrichten zu steuern. SNMP unterstützt Sie bei der Identifizierung und Behebung von Netzwerkproblemen, beim Management der Netzwerkleistung und bei der Planung des Netzwerkwachstums. SNMPv3 ist eine erweiterte Version von SNMP, die mehr Sicherheitsstandards und Datenschutz bietet. Die Engine-ID wird nur von SNMPv3-Einheiten oder -Agenten verwendet, um diese eindeutig zu identifizieren. In diesem Artikel wird die Konfiguration einer SNMP-Engine-ID für die Stackable Switches der Serie SX500 erläutert.

Hinweis: Informationen zum Hinzufügen von SNMP-Benutzern finden Sie im Artikel Konfiguration von SNMP-Benutzern auf Sx500 Stackable Switches.

Anwendbare Geräte

- Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

- 1,3 0,62

Konfiguration der SNMP-Engine-ID

Lokale Engine-ID-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie SNMP > Engine ID (SNMP > Engine-ID) aus. Die Seite Engine-ID wird geöffnet:

Hinweis: Die lokale Engine-ID wird durch die eindeutige Kennung des SNMP-Moduls definiert, die in der Regel zur Identifizierung, jedoch nicht zur Adressierung verwendet wird. Die lokale Geräte-Engine-ID gibt die Konfiguration von SNMP an. Wenn die Engine-ID geändert wird, werden alle konfigurierten SNMP-Benutzer und SNMP-Gruppen gelöscht.

Schritt 2: Klicken Sie im Feld Local Engine ID (Lokale Engine-ID) auf eine der gewünschten Optionsfelder, über die die lokale Engine-ID erstellt werden soll:

- Use Default (Standard verwenden) - Dieser verwendet die vom Gerät generierte Engine-ID und basiert auf der MAC-Adresse des Switches, die wie folgt definiert ist:

- Erste 4 Oktette - Das erste Bit ist gleich 1, der Rest ist die Enterprise-Nummer der Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

- Fünftes Oktett: Dieser Wert ist gleich 3, um die folgende MAC-Adresse anzugeben.

- Letzte 6 Oktette - Dies ist einfach die MAC-Adresse, die zum Switch gehört.

- None (Keine): Diese Option gibt an, dass keine Engine-ID verwendet wird.

- User Defined (Benutzerdefiniert): Dieser Befehl ermöglicht dem Benutzer, die lokale Geräte-Engine-ID einzugeben.

Schritt 3: Wenn Sie in Schritt 2 die Option User Defined (Benutzerdefiniert) ausgewählt haben, geben Sie die gewünschte Engine-ID in das dafür vorgesehene Feld ein. Die Engine-ID muss eine Hexadezimalzeichenfolge zwischen 10 und 64 sein. Es müssen mindestens 20 Hexadezimalzeichen vorhanden sein.

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu speichern.

Schritt 5: Klicken Sie auf OK, um das Löschen der Datenbank zu bestätigen.

Konfiguration der Remote-Engine-ID

Neben dem lokalen Switch ist ein Benutzer mit einer anderen SNMP-Einheit verbunden. Die Remote-Engine-ID ist definiert, Remote-Geräte erhalten Informationsmeldungen, können jedoch keine Informationsanfragen stellen.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie SNMP > Engine ID (SNMP > Engine-ID) aus. Die Seite Engine-ID wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie in der Remote Engine-ID-Tabelle auf Hinzufügen, um eine neue Remote Engine-ID hinzuzufügen, die der eigenen SNMP-Engine-ID zugeordnet werden soll. In der folgenden Tabelle werden alle hinzugefügten Remote-Engine-IDs und IP-Adressen angezeigt, mit denen Ihre Engine kommunizieren oder Nachrichten senden kann. Ein neues Fenster wird angezeigt.

Schritt 3: Wählen Sie im Feld Server Definition (Serverdefinition) aus, ob das Remote-Modul anhand seiner IP-Adresse oder anhand des Namens angegeben werden soll:

- Nach Namen: So geben Sie einen Website- oder Domänennamen an.

- Nach IP-Adresse - So geben Sie eine Website-IP-Adresse an (Beispiel: 192.168.1.200).

Schritt 4: Wenn Sie in Schritt 3 nach IP-Adresse geklickt haben, klicken Sie entweder auf Version 4 oder Version 6, je nach Typ der Remote-IP-Adresse (IPv4 oder IPv6).

Schritt 5: Wenn IPv6 in Schritt 4 ausgewählt ist, klicken Sie auf eines der Optionsfelder IPv6-Adresstyp.

- Link Local (Lokale Verbindung) - Die IPv6-Adresse identifiziert alle Hosts in einer Netzwerkverbindung. Eine lokale Adresse einer Verbindung ist nicht routbar und kann nur für die Kommunikation im lokalen Netzwerk verwendet werden.

- Global - Die IPv6-Adresse ist ein globaler Unicast-IPv6-Typ, der von anderen Netzwerken aus sichtbar und erreichbar ist.

Schritt 6: Wenn Link Local in Schritt 9 für den IPv6-Adresstyp ausgewählt ist, wählen Sie die Schnittstelle aus der Dropdown-Liste aus. Möglicherweise werden Präfixe aller verfügbaren Schnittstellen in der Liste angezeigt. Die Schnittstellen können unter IPv6-Schnittstellen konfiguriert werden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Artikel IPv6 Interface Configuration on Sx500 Series Stackable Switches (IPv6-Schnittstellenkonfiguration auf Stackable Switches).

Schritt 7: Geben Sie in Bezug auf die Option, auf die Sie in Schritt 3 geklickt haben, die IP-Adresse oder den Domänennamen des Servers in das Feld IP-Adresse/Name des Servers ein.

Schritt 8: Geben Sie im Feld Engine ID (Engine-ID) die Remote-Engine-ID ein, die mit der entsprechenden IP-Adresse bzw. dem Domänennamen verknüpft ist, die Sie in Schritt 7 eingegeben haben.

Schritt 9: Klicken Sie auf Übernehmen.

Bearbeiten einer SNMP-Engine-ID

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie SNMP > Engine ID (SNMP > Engine-ID) aus. Die Seite Engine-ID wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das gewünschte Kontrollkästchen, und klicken Sie auf Bearbeiten, um eine SNMP-Modul-ID zu bearbeiten. Ein neues Fenster wird angezeigt.

Schritt 3: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste IP Address (IP-Adresse) die IP-Adresse aus, deren Engine-ID bearbeitet werden muss.

Schritt 4: Geben Sie im Feld Engine ID (Engine-ID) die gewünschte Engine-ID ein.

Schritt 5: Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu speichern.

Hinweis: Sie können die Serverdefinition oder die IP-Version nicht ändern, wenn Sie eine vorhandene Zuordnung bearbeiten. Sie müssen für diese Änderungen eine neue erstellen.

Löschen einer SNMP-Engine-ID

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie SNMP > Engine ID (SNMP > Engine-ID) aus. Die Seite Engine-ID wird geöffnet:

.

Schritt 2: Wenn Sie die SNMP-Zuordnung aus der Remote Engine-ID-Tabelle löschen müssen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und klicken Sie auf Löschen.