Zusammenfassung

Der DHCP-Service schlägt fehl, wenn die Anmeldung bei einer ACL auf eine VLAN-Schnittstelle angewendet wird. Dies ist entweder DHCP-Relay oder Server.

Identifiziertes Datum

16. März 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

SG500

1.4.7.06

Problembeschreibung

DHCP-Relay beendet die Arbeit mit SG500, wenn die ACL-Protokollierung konfiguriert ist. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine ACL-Konfiguration:

erweiterte ip access-list beispielACL

permit ip any ace-priority 2000 log-input

!

Das Relay schlägt fehl, wenn die ACL auf eine Schnittstelle angewendet wird.

!

Interface VLAN 3

ip address 10.10.30.2 255.255.255.192

ip dhcp relay enable

service-acl input exampleACL

Problemumgehung

Entfernen Sie die Protokolleingabe aus der ACL permit-Anweisung: