Einführung

Eine MAC-Adresse (Medium Access Control) ist eine eindeutige Sicherungsschichtadresse, die einem Netzwerkgerät zugewiesen ist. Ein Switch, der das Gerät der Sicherungsschicht ist, verwaltet eine MAC-Adresstabelle, um Frames an einen Zielport weiterzuleiten. Die Einträge in der MAC-Adresstabelle auf dem Switch werden entweder statisch oder dynamisch erstellt.

In diesem Szenario wird eine statische MAC-Adresse auf einem der Ports konfiguriert, die zu VLAN 1 auf dem Switch gehören.

Wenn Sie die in diesem Dokument enthaltenen Begriffe nicht kennen, sehen Sie sich Cisco Business an: Glossar neuer Begriffe.

Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie eine statische MAC-Adresse für die Stackable Switches der Serien Sx500 und SG500X konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx500

- SG500X-Serie

Softwareversion

- 1.4.8.06

Konfigurieren der statischen MAC-Adresse

Hinweis: Die Bilder können je nach dem verwendeten Gerät leicht abweichen. Die folgenden Abbildungen stammen vom Switch SG500X-48MP.

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Switch-Dienstprogramm an, und wählen Sie MAC-Adresstabellen > Statische Adressen aus.

Schritt 2: Klicken Sie unter der Tabelle für statische Adressen auf Hinzufügen.

Schritt 3: Wählen Sie im Fenster "Statische Adresse hinzufügen" das VLAN aus, in dem Sie die statische MAC-Adresse aus der Dropdown-Liste "VLAN ID" hinzufügen möchten.

Hinweis: In diesem Beispiel wird VLAN 1 ausgewählt.

Schritt 4: Geben Sie die statische MAC-Adresse für den Port im Feld MAC-Adresse ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 00:26:c7:3b:78:7a eingegeben.

Schritt 5: Wählen Sie im Feld Schnittstelle eine Schnittstelle (Einheit/Steckplatz, Port oder LAG) für den Eintrag aus, indem Sie auf das gewünschte Optionsfeld klicken und dann eine Schnittstelle aus der Dropdown-Liste auswählen.

- Einheit/Steckplatz - Die Geräte-ID der Einheit (aktiv, Standby oder Mitglied) im Stack und die Anzahl der verfügbaren Erweiterungssteckplätze. Dieser Switch unterstützt bis zu 4 Einheiten.

- Port - Eine Schnittstelle vom entsprechenden Switch der ausgewählten Einheit/des ausgewählten Steckplatzes.

- LAG: Mehrere Ports des Switches werden zu einer Gruppe zusammengefasst, die als Link Aggregation Group (LAG) bezeichnet wird.

Dieser Switch unterstützt bis zu acht LAGs.Hinweis:

In diesem Beispiel werden Einheit 2/1 und Port GE1 ausgewählt.Hinweis:

Schritt 6: Wählen Sie im Bereich Status eine Option zur Behandlung des Eintrags aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Permanent - Die MAC-Adresse wird auch beim Neustart des Switches beibehalten.

- Beim Zurücksetzen löschen: Die MAC-Adresse wird beim Zurücksetzen des Switches gelöscht.

- Löschen bei Zeitüberschreitung - Die MAC-Adresse wird bei einer Überalterung gelöscht. Das Altern bezieht sich auf einen konfigurierbaren Zeitraum, nach dem eine inaktive MAC-Adresse aus der MAC-Adresstabelle entfernt wird.

- Sicher - Die MAC-Adresse ist sicher, wenn sich der gewählte Port im klassischen gesperrten Modus befindet. Im klassischen gesperrten Modus kann die MAC-Adresse des Ports nach der Zuweisung nicht mehr geändert werden, und sie wird nicht von der Alterung beeinflusst.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Delete on timeout ausgewählt.

Schritt 7: Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern.

Die konfigurierte statische MAC-Adresse wird jetzt der Tabelle für statische Adressen hinzugefügt.

Schritt 8: Um die Konfiguration dauerhaft zu speichern, klicken Sie im oberen Bereich des webbasierten Dienstprogramms auf die blinkende Schaltfläche Speichern.