Einführung

Eine MAC-Adresse (Medium Access Control) ist eine eindeutige Sicherungsschichtadresse, die einem Netzwerkgerät zugewiesen ist. Ein Switch, der das Gerät der Sicherungsschicht ist, verwaltet eine MAC-Adresstabelle, um Frames an einen Zielport weiterzuleiten. Die Einträge in der MAC-Adresstabelle auf dem Switch werden entweder statisch oder dynamisch erstellt.

In diesem Szenario wird über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) eine statische MAC-Adresse auf einem der Ports konfiguriert, die zu VLAN 1 auf dem Switch gehören.

Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie über die CLI eine statische MAC-Adresse auf den Stackable Switches der Serien Sx500 und SG500X konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx500

- SG500X-Serie

Softwareversion

- 1.4.8.06

Konfigurieren der statischen MAC-Adresse

Hinweis: Die Bilder können je nach dem verwendeten Gerät leicht abweichen. Die folgenden Abbildungen stammen vom Switch SG500X-48MP.

Schritt 1: Melden Sie sich bei der CLI des Switches an, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für das Gerät ein.

Hinweis: Der Standard-Benutzername und das Kennwort lautet cisco/cisco. In diesem Beispiel lautet der Standard-Benutzername cisco, und es wird ein persönliches Kennwort verwendet.

Schritt 2: Geben Sie in der CLI den folgenden Befehl ein, um in den globalen Konfigurationsbefehlsmodus zu wechseln:

SG500X#configure terminal

Schritt 3: Geben Sie im globalen Konfigurationsmodus den Befehl ein, um eine statische MAC-Adresse anzugeben, die der MAC-Adresstabelle hinzugefügt werden soll. Geben Sie dazu Folgendes ein:

SG500X (config) #MAC-Adresstabelle static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1

Hinweis: In diesem Beispiel wird die MAC-Adresse c8:0a:a9:73:b0:a1 für Port GE 1/1 in VLAN 1 eingegeben. Das Bild oben zeigt nur die verkürzte Version des Befehls, der durch $ aufgrund der Längenbeschränkung der Zeichen in der CLI angezeigt wird.

Schritt 4: Beenden Sie den globalen Konfigurationsmodus, indem Sie Folgendes eingeben:

SG500X (Konfiguration) #exit

Schritt 5: Überprüfen Sie die MAC-Adresstabelle, um die eingegebene statische MAC-Adresse zu überprüfen. Geben Sie dazu Folgendes ein:

SG500X#MAC-Adresstabelle anzeigen

Die MAC-Adresstabelle sollte nun die konfigurierte statische MAC-Adresse im angegebenen VLAN und Port anzeigen.

Schritt 6: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern:

SG500X# copy running-config startup-config

Schritt 7: Geben Sie Y in der Aufforderung Overwrite file (Datei überschreiben) ein, um Yes (Ja) anzugeben und die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Datei überschreiben [startup-config].... (J/N) [N] ? J

Die Seite wird dann bestätigen, dass das Kopieren der aktuellen Konfiguration in die Startkonfiguration erfolgreich ist.

Sie haben jetzt über die CLI erfolgreich eine statische MAC-Adresse auf den Switches Sx500 und SG500X konfiguriert.