Ziel

Die Systemuhr in einem Wireless Access Point (WAP) bietet einen netzwerksynchronisierten Zeitstempeldienst für alle Ereignisse, die auf dem Gerät auftreten, und wird ab dem Systemstart ausgeführt. Anschließend wird das Datum und die Uhrzeit verfolgt. Bei den auf dem Gerät auftretenden Ereignissen kann es sich um softwarebezogene Ereignisse im Netzwerk handeln, z. B. Meldungsprotokolle.

Die Seite "Time Settings" (Zeiteinstellungen) auf dem WAP wird verwendet, um die Systemzeit manuell festzulegen oder um das System so zu konfigurieren, dass die Zeiteinstellungen von einem vorkonfigurierten NTP-Server (Network Time Protocol) abgerufen werden. Standardmäßig wird der WAP so konfiguriert, dass er seine Zeit von einer vordefinierten Liste von NTP-Servern bezieht.

Warum müssen wir konfigurieren? Zeiteinstellungen auf einem Gerät?

Die Konfiguration der Zeiteinstellungen auf Ihrem Wireless Access Point (WAP) ist wichtig, da sie bei der Behebung von Netzwerkproblemen wie Systemprotokolldiensten helfen kann, die jeden Protokolleintrag mit einem Zeitstempel anzeigen. Ohne synchronisierte Zeit ist die genaue Korrelation von Protokolldateien zwischen Geräten schwierig zu verwalten.

Die Systemzeit kann entweder manuell oder automatisch konfiguriert werden. Die manuelle Konfiguration ist hilfreich, wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem NTP-Server verbunden ist. NTP wird verwendet, um die Client- oder Serverzeit mit einer anderen Serverzeit oder Referenzzeitquelle zu synchronisieren.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der Zeiteinstellungen auf dem WAP125 oder WAP581 auf zwei Arten: manuell und automatisch.

Anwendbare Geräte

- WAP125

- WAP581

Softwareversion

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

Zeiteinstellungen konfigurieren

Hinweis: Die folgenden Bilder stammen aus dem WAP581.

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Access Points an, indem Sie in die dafür vorgesehenen Felder Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben und dann auf Anmelden klicken.

Der Standard-Benutzername/Kennwort lautet cisco/cisco.Hinweis:

Schritt 2: Wählen Sie im webbasierten Dienstprogramm Systemkonfiguration > Zeit aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf ein Optionsfeld, um die gewünschte Zeitquelle aus der Systemuhr auszuwählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Manual (Manuell): Sie können die Zeiteinstellungen auf dem WAP manuell konfigurieren. Wenn Sie diese Option auswählen, gehen Sie zum Abschnitt "Manuelle Zeiteinstellungen".

- Network Time Protocol (NTP) - Ermöglicht dem WAP, die Zeiteinstellungen automatisch von einem NTP-Server abzurufen. Das NTP wurde zur Zeitsynchronisierung eines Gerätenetzwerks entwickelt. Ein NTP-Netzwerk erhält seine Zeit normalerweise von einer maßgeblichen Zeitquelle, z. B. einer Funkuhr oder einer Atomuhr, die an einen Zeitserver angeschlossen ist, und verteilt diese Zeit dann über das Netzwerk. NTP wird über das User Datagram Protocol (UDP) als Transportprotokoll über Port 123 als Quelle und Ziel ausgeführt, das wiederum über IP ausgeführt wird. NTP wird im Netzwerk häufig aus den folgenden Gründen verwendet:

- Netzwerk-Synchronisierung - Das NTP wurde zur Zeitsynchronisierung eines Netzwerks von Geräten wie Servern und Clients entwickelt. Die Zeitsynchronisierung ist wichtig, um Aufgaben wie geplante Datensicherungen, Netzwerkbeschleuniger, Netzwerkmanagementsysteme, Netzwerkaufrufprotokolle, zeitspezifische Ereignisse von mehreren Netzwerkgeräten usw. effizient durchzuführen. Eine nicht synchronisierte Uhr auf einem Ihrer Computer im Netzwerk kann möglicherweise einen wertvollen Datenverlust verursachen.

- UTC-Kalibrierung - Der UTC-Standard (Coordinated Universal Time) ist der weltweit verwendete Hauptzeitstandard. NTP-Kommunikation verwendet dies in Codierungszeiten. Der Zeitdienst bezieht sich hauptsächlich auf die Systemuhr, die ab dem Zeitpunkt ausgeführt wird, zu dem das System gestartet wird, und überwacht das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Die Systemuhr verfolgt die Zeit intern basierend auf UTC. Sie können Informationen über die lokale Zeitzone und die Sommerzeit konfigurieren, sodass die Uhrzeit relativ zur lokalen Zeitzone korrekt angezeigt wird. Sie verfolgt auch, ob die Zeit autoritär ist oder nicht. Ist diese nicht autoritär, steht die Zeit nur für Anzeigezwecke zur Verfügung und wird nicht weitergegeben.

- Zeitgenauigkeit - Da die auf einem Netzwerkgerät gespeicherte Zeit eine wichtige Ressource für ein effizientes Netzwerkmanagement darstellt, wird die Verwendung von Sicherheitsfunktionen von NTP dringend empfohlen, wenn Sie Genauigkeit gewährleisten und versehentliche oder böswillige falsche Zeitangaben vermeiden möchten.

Hinweis: Wenn Sie diese Option auswählen, gehen Sie zum Abschnitt Automatische Zeiteinstellungen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Manual (Manuell) ausgewählt. Im Bereich Systemzeit wird die aktuelle Systemzeit angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellungen

Schritt 4: Klicken Sie auf das Feld Systemdatum, und wählen Sie Monat und Tag aus dem Kalender aus, der angezeigt wird.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der 2. Oktober 2017 als Datum ausgewählt.

Schritt 5: Klicken Sie im Bereich Systemzeit auf die Dropdown-Listen, um die Zeit in Stunde, Minuten und Sekunden auszuwählen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 08:31:02 als Uhrzeit ausgewählt.

Schritt 6: Wählen Sie die Zeitzone für Ihren Standort aus der Dropdown-Liste aus.

Hinweis: In diesem Beispiel wird (UTC-08:00)USA (Pazifik) ausgewählt.

Schritt 7: (Optional) Wenn Sie die Uhrzeit auf dem Computer synchronisieren möchten, den Sie verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Synchronisierung mit PC.

Schritt 8: (Optional) Wenn die Sommerzeit (Daylight Saving Time, DST) für Ihre Zeitzone gilt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Adjust for Daylight Saving Time (Anpassen für Sommerzeit).

Schritt 9: (Optional) Wählen Sie in den Feldern Starts die Woche, den Tag, den Monat und die Uhrzeit für den Start von DST aus.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der zweite Sonntag im März um 02:00 Uhr gewählt.

Schritt 10: (Optional) Wählen Sie die Woche, den Tag, den Monat und die Uhrzeit aus, an der das DST mit den Feldern Ends endet.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der erste Sonntag im November um 02:00 Uhr ausgewählt.

Schritt 11: (Optional) Geben Sie die Anzahl der Minuten an, um die Uhr nach vorn zu verschieben, wenn DST beginnt und nach Ende der Felder Daylight Saving Offset (Sommerzeit) rückwärts.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 60 Minuten gewählt.

Schritt 12: Klicken Sie auf die  Schaltfläche.

Sie sollten jetzt die Einstellungen für die manuelle Zeit auf dem WAP125 oder WAP581 erfolgreich konfiguriert haben.

Automatische Zeiteinstellungen über NTP

Schritt 1: Klicken Sie im Bereich Quelle der Systemuhr auf das Optionsfeld Network Time Protocol (NTP).

Schritt 2: Geben Sie die IPv4-Adresse, die IPv6-Adresse oder den Hostnamen eines oder mehrerer NTP-Server in den dafür vorgesehenen Feldern an. Es können bis zu vier NTP-Server- oder Hostnamen eingegeben werden. Es wird ein Standard-NTP-Server aufgelistet.

Ein Hostname kann aus einer oder mehreren Bezeichnungen bestehen, die aus bis zu 63 alphanumerischen Zeichen bestehen. Wenn ein Hostname mehrere Bezeichnungen enthält, wird jede durch einen Punkt (.) getrennt. Die gesamte Reihe von Bezeichnungen und Zeiträumen kann bis zu 253 Zeichen lang sein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 0.ciscosb.pool.ntp.org verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.

Schritt 3: Wählen Sie die Zeitzone für Ihren Standort aus der Dropdown-Liste aus.

Hinweis: In diesem Beispiel wird (UTC-08:00)USA (Pazifik) ausgewählt.

Schritt 4: (Optional) Wenn die Sommerzeit (Daylight Saving Time, DST) für Ihre Zeitzone gilt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Adjust for Daylight Saving Time (Sommerzeit anpassen für Tag).

Schritt 5: (Optional) Wählen Sie in den Feldern Starts die Woche, den Tag, den Monat und die Uhrzeit für den Start von DST aus.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der zweite Sonntag im März um 02:00 Uhr gewählt.

Schritt 6: (Optional) Wählen Sie die Woche, den Tag, den Monat und die Uhrzeit aus, an der das DST mit den Feldern Ends endet.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der erste Sonntag im November um 02:00 Uhr ausgewählt.

Schritt 7: (Optional) Geben Sie die Anzahl der Minuten an, um die Uhr nach vorn zu verschieben, wenn DST beginnt und nach Ende des Offset-Felds für das Sommerlicht rückwärts geht.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 60 Minuten gewählt.

Schritt 8: Klicken Sie auf die Schaltfläche.

Sie sollten jetzt die Einstellungen für die automatische Zeit über NTP auf dem WAP125 oder WAP581 erfolgreich konfiguriert haben.