Ziel

Das Internet ist dabei, von IPv4 auf IPv6 umzusteigen, dem IP-Adressstandard der nächsten Generation. IPv6 beseitigt das Problem der Adressknappheit von IPv4, da IPv6 anstelle der in IPv4 verwendeten 32-Bit-Adressen 128-Bit-Adressen verwendet. Da sich diese Standards in der Übergangsphase befinden, ist in einigen Fällen sowohl die IPv4- als auch die IPv6-Funktionalität für Kommunikationsgeräte erwünscht.

Ziel dieses Dokuments ist es, Ihnen zu zeigen, wie Sie mithilfe der Seite "IPv6 Addresses" (IPv6-Adressen) IPv6-Adressen auf dem WAP551 und dem WAP561 konfigurieren. IPv6-Adressen können entweder dynamisch über DHCP oder manuell konfiguriert werden.

Anwendbare Geräte

WAP551

WAP561

Softwareversion

· v1.0.4.2 - WAP561

Konfiguration von IPv6-Adressen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für Access Points an, und wählen Sie LAN > IPv6 Addresses (LAN > IPv6-Adressen). Die Seite IPv6-Adressen wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld IPv6-Verbindungstyp.

Die Optionen werden wie folgt beschrieben:

· DHCPv6 - Weist dem DHCP-Server dynamisch IPv6-Adressen zu.

· Statische IP - Der Benutzer weist die IPv6-Adresse zu.

Schritt 3: (Optional) Wenn Sie den IPv6-Managementzugriff auf den Access Point zulassen möchten, aktivieren Sie im Feld IPv6-Verwaltungsmodus das Kontrollkästchen Aktivieren.

Schritt 4: (Optional) Wenn das Gerät die IPv6-Adressen und das Gateway automatisch über Router-Meldungen im LAN-Port erlernen soll, aktivieren Sie im Feld IPv6 Auto Configuration Administrative Mode das Kontrollkästchen Aktivieren. Access Points können über mehrere automatisch konfigurierte IPv6-Adressen verfügen.

Hinweis: Wenn in Schritt 2 DHCPv6 ausgewählt ist, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Schritt 5: Geben Sie die gewünschte IPv6-Adresse für den Access Point in das Feld Statische IPv6-Adresse ein. Dies ist eine eindeutige IPv6-Adresse im Netzwerk.

Schritt 6: Geben Sie die Präfixlänge der statischen Adresse in das Feld Statische IPv6-Adresspräfixlänge ein. Die Präfixlänge ist eine ganze Zahl zwischen 0 und 128, die den Netzwerkteil der IPv6-IP-Adresse angibt. Dies ist vergleichbar mit der Subnetzmaske in IPv4.

Hinweis: Wenn eine oder mehrere IPv6-Adressen automatisch zugewiesen werden, werden diese Adressen im Feld IPv6 Autoconfigured Global Addresses (Automatische Konfiguration der globalen Adressen) angezeigt.

Hinweis: Das Feld "IPv6 Link Local Address" (Lokale IPv6-Verbindung) zeigt nur lokale physische Adressen innerhalb eines Segments an. Die lokale Adresse der Verbindung ist eine lokal spezifische IPv6-Unicast-Adresse, die automatisch auf jeder Schnittstelle konfiguriert werden kann, die das Link-Local-Präfix FE80::/10 verwendet.

Schritt 7: Geben Sie die IPv6-Adresse des Standard-Gateways in das Feld Standard-IPv6-Gateway ein. Das Standard-Gateway ist normalerweise ein Router, der das Netzwerk mit anderen größeren Netzwerken wie dem Internet verbindet. Datenpakete, deren Adressen nicht bekannt oder erkannt sind, werden an das Standard-Gateway gesendet.

Schritt 8: Wenn DHCPv6 in Schritt 2 ausgewählt ist, klicken Sie entweder auf das Optionsfeld Dynamic (Dynamisch) oder Manual (Manuell), um eine Methode zur Zuweisung der Adresse des Domänennamenservers auszuwählen. Wenn Dynamisch ausgewählt ist, fahren Sie mit Schritt 10 fort.

Die Optionen werden wie folgt beschrieben:

· Dynamisch - Der DHCP-Server weist dem DNS-Server dynamisch IPv6-Adressen zu.

· Statische IP - Der Benutzer weist die IPv6-Adresse für den DNS-Server manuell zu.

Schritt 9: (Optional) Wenn in Schritt 2 die Option Statische IP ausgewählt ist oder Sie unter Schritt 8 die Option Manual (Manuell) auswählen, geben Sie die DNS-Serveradresse(n) in die Felder IPv6 Domain Name Servers (IPv6-Domänennamen-Server) ein. Es können bis zu zwei Domänennamenserver konfiguriert werden.

Schritt 10: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.