Ziel

Die Single-Point-Einrichtung dient der Steuerung des Wireless-Services über mehrere Geräte hinweg. Es wird zum Erstellen eines Clusters von Wireless-Geräten verwendet. Sobald der Cluster erstellt wurde, können andere Wireless Access Points dem Cluster beitreten. Nach Abschluss des Clusters geben alle Geräte ihre Informationen weiter, z. B. VAP-Einstellungen, QoS und Funkparameter, um Interferenzen zu reduzieren und die Bandbreite des Netzwerks zu maximieren.

Auf der Seite Sitzungen werden Informationen zu den Clients angezeigt, die dem WAP-Gerät zugeordnet sind. Die Clients werden durch den Gerätestandort und die MAC-Adresse des Geräts identifiziert. Dieser Artikel enthält die Clientinformationen im Cluster der WAP551- und WAP561-Access Points.

Informationen zum Aktivieren der Single-Point-Einrichtung finden Sie im Artikel Hinweis:Single-Point-Setup-Konfiguration für WAP551- und WAP561-Access Points.

Anwendbare Geräte

WAP551

WAP561

Softwareversion

· 1,0/4,2

Single-Point-Setup-Sitzungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Single Point Setup > Sessions aus. Die Seite Sitzungen wird geöffnet:

Folgende Informationen werden angezeigt:

· AP Location (AP-Standort): Der Standort des Access Points.

· Benutzer-MAC - Die MAC-Adresse des Clients.

· Inaktivität - Die Zeit, die das Gerät inaktiv war.

· Rate (Mbit/s) - Die Geschwindigkeit, mit der die Informationen von den WAP-Geräten gemeinsam genutzt werden.

· Signal - Die Stärke des Signals, das der Client vom AP empfängt.

· Rx Total (Rx gesamt): Anzahl der vom Client empfangenen Pakete

· Tx Total (Tx gesamt): Anzahl der vom Client übertragenen Pakete

· Fehlerrate - Anzahl der Frames, die bei der Datenübertragung auf dem Access Point verworfen wurden.

Schritt 2: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anzeige die gewünschten Informationen aus, und klicken Sie auf Los. Die Client-Informationen werden angezeigt.