Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Diese Beispielkonfiguration zeigt einen Cisco 827 Digital Subscriber Line (DSL) Router, der mit einem Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) verbunden ist und mit einem Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) endet.

Der Cisco 827 wird wie folgt konfiguriert:

- Mit Integrated Routing and Bridging (IRB)

- Kapselung verwenden

- Mit Network Address Translation (NAT)

- Als DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol), der die IP-Adressen an seine lokalen Ethernet-Clients verteilt

Der Cisco 6400 ist mit IRB konfiguriert.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den unten stehenden Software- und Hardwareversionen.

- Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE) IOS® Softwareversion 12.1(1)XB

- Cisco 6400 UAC-Node Route Processor (NRP) IOS Software, Version 12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC-Node Switch Processor (NSP) IOS Software Version 12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software, Version 12.1(1)DA

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die im Diagramm unten dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die unten angegebenen Konfigurationen verwendet.

- Cisco 827

- Cisco Access 6400 NRP

Cisco 827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco Access 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Um sicherzustellen, dass die Wireless-Clients untereinander kommunizieren können, konfigurieren Sie den Befehl bridge-group 1 auf der Funkschnittstelle.

Wenn der Befehl bridge-group 1 auf der Funkschnittstelle ausgegeben wird, werden diese Befehle automatisch ausgegeben:

- Bridge-Gruppe 1 Teilnehmerschleifensteuerung

- Bridge-Gruppe 1 - Spanning-Deaktiviert

- Bridge-Gruppe 1 - Block-Unknown-Source

Deaktivieren Sie diese Befehle nicht. Diese Befehle sind erforderlich, damit die Wireless-Kommunikation erfolgt. Wenn diese Befehle deaktiviert sind, können Wireless-Clients möglicherweise nicht miteinander kommunizieren.

Wenn der Befehl "bridge-group" nicht für das VLAN konfiguriert ist, können die Wireless-Clients die IP-Adresse auch nicht vom DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) in einem der VLANs beziehen.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Support-Informationen zur Cisco DSL-Technologie

- Informationen zum Cisco DSL-Produktsupport

- Technischer Support - Cisco Systems