Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration und -überprüfung für die Cisco EnergyWise-Funktionen der Catalyst Switches der Serie 3750. In diesem Dokument wird die Konfiguration von Cisco EnergyWise-Funktionen auf einem Catalyst 3750-Switch erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Grundkenntnisse der Konfiguration von Cisco Catalyst Switches der Serie 3750

- Grundkenntnisse der Cisco EnergyWise-Funktionen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Catalyst Switches der Serie 3750.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Cisco EnergyWise ist eine Energieverwaltungsfunktion, die die Überwachung und Steuerung der Stromversorgung in der gesamten IT-Infrastruktur ermöglicht. Cisco EnergyWise stellt ein Framework bereit, mit dem das Netzwerk selbst zur offenen Energieverwaltung für alle Gerätetypen verwendet werden kann.

Eine Cisco EnergyWise-Domäne ist eine administrative Gruppierung von Geräten für die Überwachung und Steuerung der Stromversorgung. Cisco EnergyWise-Endpunkte, die den EnergyWise SDK-Client unterstützen, reagieren auf EnergyWise-Abfragen, die von Verwaltungsanwendungen oder anderen Domänenmitgliedern mithilfe des Cisco EnergyWise-Protokolls initiiert wurden.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie die erforderlichen Informationen zur Konfiguration der in diesem Dokument beschriebenen Cisco EnergyWise-Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

Catalyst 3750-Switch

configure terminal

!--- Enable Cisco EnergyWise on supported platforms.

Switch(config)#energywise domain Cisco security shared-secret 0 cisco protocol

udp port 43440 ip 10.78.4.48

!--- Set the EnergyWise importance for the platform.

Switch(config)#energywise importance 80

!--- Set the EnergyWise keywords for the platform.

Switch(config)#energywise keywords lab1,lab2

Switch(config)#service password-encryption

!--- Enable communication between management applications which support EnergyWise protocol and domain.

Switch(config)#energywise management security shared-secret 7 070C285F4D06 port 60500

!--- Set the EnergyWise name for the platform.

Switch(config)#energywise name floor.lab

!--- Configure a static neighbor.

Switch(config)#energywise neighbor 2.2.4.31 43440

!--- Set the EnergyWise role for the platform.

Switch(config)#energywise role access4lab1

Switch(config)#energywise allow query save

!--- Configure Cisco EnergyWise on a port.

Switch(config)#time-range onlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 7:00 to 19:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 10:00 to 17:00

Switch(config)#time-range offlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 00:00 to 08:00

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 20:00 to 23:59

Switch(config-time-range)#periodic weekend 00:00 to 10:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 17:00 to 23:59

Switch(config)#interface fastEthernet 1/0/3

!--- Configure a recurring event on the interface.

Switch(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 80 time-range onlabfloor

Switch(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 80 time-range offlabfloor

Switch(config-if)#energywise name IP_phone

Switch(config-if)#energywise role manager

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Verwenden Sie den Befehl Energie anzeigen, um die EnergyWise-Einstellungen und den Status anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Verwenden Sie den Befehl energywise Children, um den Status des angeschlossenen Endpunkts anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise children

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Total Displayed: 2      Usage: 143.3

Verwenden Sie den Befehl show energywise Children (Energiebewusste Kinder anzeigen), um eine Zusammenfassung der EnergyWise-Informationen für den Switch und die angeschlossenen Endpunkte anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise children provisioned

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/1     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/2     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Fa1/0/4     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Verwenden Sie den Befehl show energywise domain, um die EnergyWise-Domäneninformationen anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise domain

Name      : Switch

Domain    : Cisco

Protocol  : udp

IP        : 10.78.4.48

Port      : 43440

Verwenden Sie den Befehl show energywise Usage Children (Energieverbrauchskinder anzeigen), um die tatsächliche Leistung für das Domänenmitglied und die angeschlossenen Endpunkte anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise usage children

Interface   Name                     Usage      Caliber

---------   ----                     _____      _____

Switch                   45.0  (W)   max

Fa1/0/1     Fa1.0.1                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/2     Fa1.0.2                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/3     SEP0022905B90D4          12.0  (W)   trusted

Fa1/0/2     Fa1.0.4                  0.0   (W)   presumed

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Verwenden Sie den Befehl show energywise neighbors, um die Nachbartabelle für den Switch anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, U - Unknown

Id   Neighbor Name                 Ip:Port                 Prot   Capability

--   -------------                 -------                 ----   ----------

1                                  10.78.4.49:43440        static U

2    IP_phone A                    10.78.4.50:43440        udp    U

3    3560e-37-222                  20.1.2.222:6767         cdp    S I

Verwenden Sie den Befehl show energywise level current (Strom auf Energielevel anzeigen), um die tatsächlichen Leistungsstufen für das Domänenmitglied anzuzeigen. Wenn Sie den globalen Konfigurationsbefehl für den Zeitbereich mit dem Energielevel-Wiederkehrungswert Wichtigkeit Zeitbereich-Zeitbereichsname verwenden, wird die Ausgabe des Energiespegelstroms im nächsten Beispiel gezeigt.

Beispiel:

Switch#show energywise level current

Interface   Name                     Level  Value

---------   ----                     -----  -----

Switch                   10     45.0  (W)

Verwenden Sie den Befehl show enenergywise recurces (Energiewiederkehre anzeigen), um die EnergyWise-Einstellungen und den Status für das wiederkehrende Ereignis anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise recurrences

Id     Addr       Class Action Lvl Cron/Time-range

--     ----       ----- ------ --- ---------------

1      Fa2/0/3    QUERY SET    10  onlabfloor

2      Fa2/0/3    QUERY SET     0  offlabfloor

Verwenden Sie den Befehl show energywise statistics, um die Zähler für Ereignisse und Fehler anzuzeigen.

Beispiel:

Switch#show energywise statistics

Children:  2  Errors:  0  Drops:  31  Events:  102

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Cisco Catalyst Switches der Serie 3750

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems