Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Installieren

Deinstallieren

Übergabe

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Lizenzänderungen zwischen Versionen

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden diese Lizenzvorgänge beschrieben:

- Installieren

- Deinstallieren

- Übergabe

- Überprüfen

- Fehlerbehebung

Dieses Dokument enthält auch Informationen zu Lizenzänderungen zwischen Versionen und Links zu Konfigurationsleitfäden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Installieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Installation einer Nexus 1000V-Lizenz.

Dieses Video beschreibt die Installation der Nexus 1000V-Lizenz.

Um eine Nexus 1000V-Lizenz zu installieren, geben Sie die folgenden Befehle ein:

n1000v#install license bootflash:license_file.lic

Installing license ..done

n1000v#show license file license_file.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 10 \

HOSTID=VDH=1575337335122974806 \

NOTICE="<LicFileID>license_file.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=3AF5C2D26E1A

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 10

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 4

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 22

Shortest Expiry : Never

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

VEM 5 - Socket 1

----------------------------------------

Deinstallieren

Um eine Nexus 1000V-Lizenz zu deinstallieren, geben Sie die folgenden Befehle ein:

n1000v#show license brief

Enterprise.lic

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#svs license transfer src-vem 3 license_pool

n1000v#clear license Enterprise.lic

Clearing license Enterprise.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

Do you want to continue? (y/n) y

Clearing license ..done

n1000v(config)#copy running-config startup-config

Übergabe

Lizenzen können auch übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie in diesen Dokumenten:

- Übertragen von Lizenzen zwischen VEMs

- Übertragen von Lizenzen an den Lizenzpool

- Übertragen von Lizenzen vom Lizenzpool auf VEMs

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Geben Sie zum Überprüfen einer Lizenz die folgenden Befehle ein:

n1000v#show license file eval.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 1-dec-2010 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>eval.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license file Enterprise.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>Enterprise.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license usage

Feature                      Ins  Lic     Status   Expiry Date    Comments

Count

----------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSN_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   No    1   In use     None    -

----------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

4    2            2                   1.0              licensed

n1000v#show module vem 3 license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

n1000v#show module

Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status

--  -----  -------------------------------- ------------------ ------------

1    0      Virtual Supervisor Module        Nexus1000V         active *

5    248    Virtual Ethernet Module          NA                 unlicensed

Mod  Sw               Hw

--  ---------------  ------

1    4.0(4)SV1(1)     0.0

5    4.0(4)SV1(1)     0.4

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

--  --------------------------------------  ----------

1    00-19-07-6c-5a-a8 to 00-19-07-6c-62-a8  NA

5    02-00-0c-00-05-00 to 02-00-0c-00-05-80  NA

Mod  Server-IP        Server-UUID                           Server-Name

--  ---------------  ------------------------------------  --------------------

1    172.23.232.140   NA                                    NA

5    172.23.233.100   33393935-3234-5553-4539-30364e345630  172.23.233.100

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod   Socket Count   License Usage Count   License Version   License Status

---   ------------   -------------------   ---------------   --------------

3     2              -                     -                 unlicensed

n1000v# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status   Expiry Date   Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSG_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   Yes   16  In use   Never     -

--------------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

--------------------------------------

Feature Usage Info

--------------------------------------

Installed Licenses :    10

Eval Licenses :   0

Max Overdraft Licenses :    16

Installed Licenses in Use :    4

Overdraft Licenses in Use :    0

Eval Licenses in Use :    0

Licenses Available :   22

--------------------------------------

Application

--------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 3 - Socket 2

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

--------------------------------------

n1000v#show int veth1

Vethernet1 is down (VEM Unlicensed)

Port description is VM-Pri, Network Adapter 1

Hardware is Virtual, address is 0050.56b7.1c7b

Owner is VM "VM-Pri", adapter is Network Adapter 1

Active on module 5

VMware DVS port 32

Port-Profile is dhcp-profile

Port mode is access

Rx

5002 Input Packets 4008 Unicast Packets

85 Multicast Packets 909 Broadcast Packets

846478 Bytes

Tx

608046 Output Packets 17129 Unicast Packets

502543 Multicast Packets 88374 Broadcast Packets 0 Flood Packets

38144480 Bytes

20 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

n1000v#show license host-id

License hostid: VDH=8449368321243879080

n1000v#show license file sample.lic

sample.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=8449368321243879080 \

NOTICE="<LicFileID>sample.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#show license brief

license_file.lic

Lizenzänderungen zwischen Versionen

Neue und geänderte Informationen in Version 4.2(1)SV1(5.1)

Dem Cisco Nexus 1000V-Lizenzkonfigurationsleitfaden 4.2(1)SV1(5.1) wurden keine neuen Informationen hinzugefügt.

Neue und geänderte Informationen in Version 4.2(1)SV1(4a)

- vEthernet-Schnittstellen - vEthernet-Schnittstellen werden nicht mehr sofort nach Ablauf ihrer Lizenzen deaktiviert.

- Überwachen der Lizenznutzung - Jede Stunde wird eine Systemmeldung generiert, in der die nicht lizenzierten Module aufgeführt sind.

Neue und geänderte Informationen in Version 4.2(1)SV1(4)

- Überwachen der Lizenznutzung - Eine Systemmeldung wird generiert, wenn mehr Lizenzen als installiert verwendet werden.

- Übertragen von Lizenzen vom Lizenzpool auf VEMs - Der Befehl svs license transfer license_pool dst-vem module wurde hinzugefügt. Mit diesem Befehl werden Lizenzen vom Lizenzpool an die VEMs übertragen.

- Lizenzinformationen anzeigen - Der Befehl show module vem module license-info wurde hinzugefügt. Dieser Befehl zeigt den Lizenzmodus und die Verwendung der Lizenzen durch die einzelnen Module an.

Neue und geänderte Informationen in Version 4.0(4)SV1(3)

- Evaluierungslizenzen - Im Software-Image sind insgesamt 16 Evaluierungslizenzen enthalten. Zusätzliche Evaluierungslizenzen können von Cisco.com heruntergeladen und separat installiert werden. Die Evaluierungslizenzen für die Cisco Nexus 1000V-Software sind 60 Tage gültig. Von Cisco.com heruntergeladene Evaluierungslizenzen können eine unterschiedliche Dauer haben.

- #Lizenzablauf anzeigen - Die Befehlsausgabe show license Usage package_name wird aktualisiert, um das Datum des nächstgelegenen Lizenzablaufs anzuzeigen.

Neue und geänderte Informationen in Version 4.0(4)SV1(2)

- Evaluierungslizenzen - Evaluierungslizenzen sind im Rahmen der Softwareinstallation oder des Upgrades erhältlich. Es muss keine separate Evaluierungslizenzdatei mehr installiert werden.

- #Lizenzstatistiken - Die Befehlsausgabe show license Usage package_name wird aktualisiert, um die Anzahl der Evaluierungen und permanenten Lizenzen anzuzeigen, die im VSM verfügbar, installiert und verwendet sind.

Zugehörige Informationen

- Cisco Nexus 1000V-Lizenzkonfigurationsleitfaden, Version 4.2(1)SV2(1.1)

- Cisco Nexus 1000V-Lizenzkonfigurationsleitfaden, Version 4.2(1)SV1(5.1)

- Cisco Nexus 1000V-Lizenzkonfigurationsleitfaden, Version 4.2(1) SV1(4a)

- Cisco Nexus 1000V-Lizenzkonfigurationsleitfaden, Version 4.2(1) SV1(4)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems