Inhalt

Einführung

Kennwortwiederherstellung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Kennwort der Cisco UCDM-Plattform zurückgesetzt wird, wenn Sie das Kennwort vergessen haben und nicht über Plattformbenutzer auf die CLI zugreifen können.

Kennwortwiederherstellung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Kennwortwiederherstellung für Cisco UDCM beschrieben.

Hinweis: Dieses Verfahren gilt nur für CUCDM 10.1.x und 10.6 GRUB Version 1.99-21ubuntu3.17 und 3.18.

1. Deaktivieren Sie Verbindungen, wenn möglich, durch Deaktivieren des Netzwerks. Dadurch wird sichergestellt, dass Transaktionen nicht verloren gehen.

2. Melden Sie sich bei VMWare an, und wählen Sie das Cisco UCDM Virtual Machine (VM) aus.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle System, und wählen Sie Einstellungen bearbeiten aus.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen, wählen Sie Boot Options (Startoptionen) aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt Force BIOS Setup (BIOS-Setup erzwingen). Wenn das virtuelle System das nächste Mal bootet, erzwingen Sie den Zugriff auf das BIOS.

5. Öffnen Sie die Cisco UCDM-Anzeige (Virtual Machine Console starten).

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neustart (Gast neu starten).

7. Das virtuelle System geht ins BIOS ein und verlässt das BIOS, ohne Änderungen vorzunehmen. (Der nächste Schritt muss schnell ausgeführt werden, bevor das System startet.)

8. Drücken Sie e auf der Grub-Boot-Konsole.

9. Navigieren Sie zur zweiten Zeile zur letzten Zeile, die mit Linux beginnt.

10. Navigieren Sie am Ende der Zeile zu 'init=/bin/bash', wie in diesem Bild gezeigt.

11. Drücken Sie Strg-X, um das System zu starten.

12. Geben Sie mount -o remote,rw / ein, sobald das System gestartet wurde.

13. Geben Sie passwd platform ein, und geben Sie ein neues Passwort für das System ein.

14. Geben Sie sync ein, um eine Synchronisierung des Dateisystems zu erzwingen.

15. Geben Sie exit ein, und schalten Sie dann das System aus und ein.

16. Wenn das System startet, wählen Sie Ubuntu, mit Linux 3.2.0-70- virtual.

Sie können sich jetzt als Plattformbenutzer mit dem in Schritt 13 festgelegten Kennwort anmelden.