Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfiguration

Überprüfung

Fehlerbehebung

Keine zweite Leitung beim CUCM zum ATA 187 möglich

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zur Registrierung eines ATA beim Cisco Unified Communications Manager (CM) 6.x/7.x-Server.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Unified CM 6.x und höher

- Cisco ATA 186/187 Version 3.2 (4)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen ATA mit Cisco Unified CM zu registrieren.

1. Laden Sie die ATA-Firmware-Datei ata_03_02_04_sccp_090202_a.zip im Abschnitt Cisco Software Download (nur registrierte Kunden) herunter.

2. Nun müssen Sie die Datei ATADefault.cnf.xml erstellen. Kopieren Sie diese Konfiguration in einen Text-Editor, und speichern Sie sie als ATADefault.cnf.xml. Geben Sie bei Bedarf die IP-Adresse Ihres TFTP-Servers an.

<device>

<devicePool>

<callManagerGroup>

<members>

<member priority="0">

<callManager>

<ports>

<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>

</ports>

<processNodeName>IP ADDRESS OF YOUR TFTP SERVER</processNodeName>

</callManager>

</member>

</members>

</callManagerGroup>

</devicePool>

<loadInformation>ATA030204SCCP090202A.zup</loadInformation>

<vendorConfig>

<videoCapability>1</videoCapability>

<spanToPCPort>0</spanToPCPort>

</vendorConfig>

</device>

3. Installieren Sie alle von Cisco unterstützten TFTP-Server auf Ihrem PC.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf diesen PC vom ATA aus möglich ist.

4. Kopieren Sie die Firmware-Datei und die Datei .xml in das tftp root-Verzeichnis.

5. Greifen Sie über den Webbrowser unter http://IP auf ATA 186/dev zu.

6. Geben Sie den Pfad für die tftp-Serveradresse im Feld TFTP-URL an.

7. Geben Sie die Cisco Unified CM-Adresse im Feld CA0orCM0 an.

8. Klicken Sie auf Anwenden, damit die Änderungen wirksam werden.

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Keine zweite Leitung beim CUCM zum ATA 187 möglich

Das Problem besteht darin, dass Sie keine zweite Zeile für Cisco Unified CM zum ATA 187 hinzufügen können.

Der ATA 187 registriert sich automatisch mit zwei MAC-Adressen bei Cisco Unified CM. Eine ist die MAC-Adresse aus ihrer hinteren Abdeckung, die andere ist verschobener MAC (z. B. MAC ist AABBCCDDEEFF, und verschobene MAC ist BCCDDEEFF01 ). Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die verschobene MAC verwenden, um den zweiten Port einer DN bereitzustellen.

Zugehörige Informationen

- Analoge Telefonadapter der Cisco ATA 180-Serie

- Unterstützung von Sprachtechnologie

- Produkt-Support für Sprach- und Unified Communications

- Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme