Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Allgemeine Anforderungen für die Konfiguration von Gateway zu Gatekeeper

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird ein VoIP-Netzwerk mit einer Topologie mit zwei Zonen untersucht, die von zwei Cisco Gatekeepers mit jeweils einem Cisco Gateway in jeder Zone verwaltet wird. Ziel dieses Dokuments ist es, eine grundlegende Konfiguration bereitzustellen, die es dem Benutzer ermöglicht, einige bekannte Probleme zu vermeiden und eine zuverlässige Grundlage für das Gatekeeper-basierte Netzwerk zu schaffen. Dieses Dokument enthält technische Hintergrundinformationen zu den konfigurierten Funktionen, Designrichtlinien sowie grundlegende Verifizierungs- und Fehlerbehebungsstrategien.

Beachten Sie, dass sich die vier Router in der folgenden Konfiguration im gleichen LAN befinden. In der realen Topologie können sich jedoch alle Geräte in verschiedenen Teilen Ihres Netzwerks befinden.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Diese Konfigurationen wurden mit dieser Ausrüstung getestet:

- Vier Cisco 2600-Switches mit Cisco IOS® Software-Version 12.2.8.5 ENTERPRISE PLUS/H323 MCM

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Allgemeine Anforderungen für die Konfiguration von Gateway zu Gatekeeper

Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden, bevor das Gateway vom Gatekeeper eine korrekte Adressauflösung erhält.

Es sind zwei wichtige Punkte zu prüfen:

- Alle Gateways müssen bei den entsprechenden Gatekeepers registriert werden.

- Alle Gatekeepers müssen über den richtigen Wählplan verfügen.

Registrierung

Die erfolgreiche Registrierung ist der erste obligatorische Schritt. Diese zusätzlichen Faktoren sollten berücksichtigt werden:

- Wenn das Gateway über Schnittstellen der Foreign Exchange Station (FXS) verfügt, fügen Sie auf den Dial-Peers des Plain Old Telefone Service (POTS) den Befehl no register e164 hinzu. Dadurch wird das in der Cisco Bug ID CSCdw60626 beschriebene Problem bei der Gateway-Registrierung vermieden (nur registrierte Kunden). Anstelle der direkten FXS-Port-Registrierung mit e164-Nummern ist es möglich, ein Zonenpräfix für das Gateway hinzuzufügen und die Routing-Entscheidungen auf die Zonenpräfixe zu stützen.

- In der Regel ist es vorzuziehen, ein Technologiepräfix für das Gateway zu definieren. Auch wenn sich das Vorhandensein der Technologiepräfixe hauptsächlich auf die Anrufweiterleitung auswirkt, ist eine zuverlässige Registrierung ebenfalls wünschenswert.

Weitere Informationen zu Problemen bei der Gateway-to-Gatekeeper-Registrierung finden Sie unter Fehlerbehebung bei Gatekeeper-Registrierungsproblemen.

Anrufweiterleitung

- Für eine zuverlässige Anrufweiterleitung sollten alle Gateways mit einem bestimmten Technologiepräfix registriert werden. Das Technologiepräfix soll zwischen verschiedenen Anruftypen und den entsprechenden Gateways unterscheiden. Obwohl es möglich ist, das Technologiepräfix für Routing-Entscheidungen zu verwenden, empfiehlt es sich, das Technologiepräfix zu verwenden, um den Anruf- und Routentyp basierend auf den Zonenpräfixen zu unterscheiden. Bei diesem Ansatz können alle VoIP-Gateways mit demselben Technologiepräfix konfiguriert werden (z. B. 1#*, wie im Beispiel in diesem Dokument dargestellt).

- Es ist vorzuziehen, das primäre Gateway explizit für das Zonenpräfix zu konfigurieren.

- Binden Sie die H.323-Signalisierung an eine bestimmte IP-Adresse im Cisco IOS-Gateway oder -Router. Wenn das Cisco IOS Gateway über mehrere aktive IP-Schnittstellen verfügt, können einige der H.323-Nachrichten von einer IP-Adresse stammen, andere Teile davon können auf eine andere Quelladresse verweisen. Der Befehl h323-gateway voip bind srcaddr ist erforderlich, wenn die Loopback-Schnittstelle zur Identifizierung des Gateways verwendet wird, oder wenn sich im Netzwerk eine Firewall und Accounting-Server befinden. Dieser Befehl wurde in der Cisco IOS Software-Version 12.1.2T eingeführt und ist in der Konfiguration der H.323-Unterstützung für virtuelle Schnittstellen dokumentiert.

Weitere Informationen zur Anrufweiterleitung bei Gatekeeper finden Sie unter Understanding Cisco IOS H.323 Gatekeeper Call Routing.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die im Diagramm unten dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden diese Konfigurationen verwendet.

Die Verifizierung der Konfigurationen von Gatekeeper und Gateway ist ein wichtiger Teil der Fehlerbehebung bei Gateway-to-Gatekeeper-Problemen. Um das Verständnis der Konfigurationen zu vereinfachen, wurden alle nicht verknüpften Konfigurationsbefehle entfernt.

- GW_1 - ECV-2600-17

- GW_2 - ECV-2600-16

- GK_1 ECV-2600-15

- GK_2 ECV-2600-14

GW_1 - ECV-2600-17

IOS (tm) C2600 Software (C2600-JSX-M), Version 12.2(7a),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

!

hostname ECV-2610-17

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.49 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

!---- This command enables VoIP GW functions on the interface.

h323-gateway voip id gk-zone1.test.com ipaddr 10.52.218.47

1718

!---- This command defines the GK this GW works with.

h323-gateway voip h323-id gw_1

!---- This command defines the GW alias for the GK.

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!---- It is desirable to have tech prefix on the GW for !---- reliable registration and call routing.

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.49

!---- This command is not necessary in this simple topology, !---- but for complex networks, it is recommended to use it.

??

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 16..

session target ras

!---- All IP addresses for the destination pattern 16.. should !---- be resolved through the requests to the GK.

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1711

port 1/1/1

no register e164

!---- This command prevents registration of this number with !---- the GK. The GW is registered with the GK with this alias only.

!

gateway

!

end

GW_2 - ECV-2600-16

!

hostname ECV-2610-16

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.48 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id gk-zone2.test.com ipaddr 10.52.218.46 1718

h323-gateway voip h323-id gw_2

h323-gateway voip tech-prefix 1#

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.48

!

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 17..

session target ras

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1611

port 1/1/1

no register e164

!

gateway

!

!

end

GK_1 ECV-2600-15

!

hostname ECV-2610-15

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.47 255.255.255.0

!

gatekeeper

zone local gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47

!---- This command defines the local zone. The GK name and !---- zone name have the same meaning.

zone remote gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46 1719

!---- This command defines the name of the remote GK (zone).

zone prefix gk-zone2.test.com 16..

!---- This command explicitly defines the number length with !---- the number of dots.

zone prefix gk-zone1.test.com 17.. gw-priority 10 gw_1

!---- This command explicitly defines which GW handles !---- calls for 17.. numbers that could be done for the !---- local zones only.

gw-type-prefix 1#* default-technology

!---- This command defines the default technology prefix !---- that is necessary for routing decisions.

no shutdown

!--- This command turns the service up.

!

end

GK_2 ECV-2600-14

!

hostname ECV-2610-14

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.46 255.255.255.0

!

gatekeeper zone local gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46

zone remote gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47 1719

zone prefix gk-zone2.test.com 16.. gw-priority 10 gw_2

zone prefix gk-zone1.test.com 17..

gw-type-prefix 1#* default-technology

no shutdown

!

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Bestätigung, dass Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausführen, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle. Weitere Informationen zu den Befehlen unten finden Sie im Abschnitt Befehle zur Fehlerbehebung in diesem Dokument.

- show gateway: Zeigt den Registrierungsstatus des Gateways an.

- show gatekeeper endpoints: Zeigt alle Gateways an, die beim Gatekeeper registriert sind.

- show gatekeeper zone prefix: Zeigt alle auf dem Gatekeeper konfigurierten Zonenpräfixe an.

- show gatekeeper call: Zeigt aktive Anrufe an, die vom Gatekeeper verarbeitet werden.

- debug h225 asn1: Zeigt H225-Meldungen (Registrierung, Zulassung und Status [RAS] und Q931-Anrufeinrichtung) an.

- debug cch323 h225 - Zeigt H225-Anrufeinrichtungsmeldungen an.

- Problembehandlung und Debuggen der Grundlagen von VoIP-Anrufen

- VoIP-Debug-Befehle

- Befehlsreferenz für Cisco IOS Voice, Video und Fax, Version 12.2

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Überprüfen Sie zur Fehlerbehebung mehrere wichtige Punkte:

- Alle Gateways sind bei den entsprechenden Gatekeepers zu registrieren.

- Für Gateways muss der richtige Wählplan konfiguriert sein (DFÜ-Peers sind konfiguriert).

- Gatekeepers sollten über den richtigen Wählplan verfügen (Zonenpräfixe sind konfiguriert).

Die unter Problembehandlung und Debuggen von VoIP-Anrufgrundlagen beschriebenen Schritte ergänzen die Ausgabe von Debug- und Show-Befehlen im Zusammenhang mit der Gateway-to-Gatekeeper-Interaktion und sollten verwendet werden, um die Sprachprobleme im Zusammenhang mit anderen Cisco IOS-Subsystemen hervorzuheben. In den Beispielausgaben von show-Befehlen werden die oben genannten Schritte hervorgehoben, und die Debug-Ausgabe zeigt die Reihenfolge der RAS- und H225-Meldungen an allen vier Routern.

Hinweis: Der Befehl debug h225 asn1 generiert eine sehr große Ausgabe, daher sollte er mit großer Sorgfalt verwendet werden. Einige unnötige Ausgaben wurden aus den folgenden Debugbefehlen gelöscht.

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie die Informationen Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

!--- Check the GW registration on the GW.

ECV-2610-17#show gateway

Gateway gw_1 is registered to Gatekeeper gk-zone1.test.com

??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_1

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_1

??

H323 resource thresholding is DisabledECV-2610-17#

------------------------------------------------------------

!--- And on the corresponding GK.

??

ECV-2610-15#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddrPort Zone Name Type F

--------------- ----- -------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.49 1720 10.52.218.4951194 gk-zone1.test.com VOIP-GW

H323-ID: gw_1

Total number of active registrations = 1

ECV-2610-15#

------------------------------------------------------------

??

!--- The same for the second GW.

ECV-2610-16#show gateway

Gateway gw_2 is registered to Gatekeeper gk-zone2.test.com ??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_2

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_2

?? H323 resource thresholding is Disabled

ECV-2610-16#

------------------------------------------------------------??

!--- And the second corresponding GK.

ECV-2610-14#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port Zone Name Type F

--------------- ----- --------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.48 1720 10.52.218.48 52080 gk-zone2.test.com VOIP-GW

H323-ID:

gw_2

Total number of active registrations = 1 ??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------

!--- To check the dial plan on the GKs:

??

ECV-2610-15#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME  E164-PREFIX

-------  -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#

!--- All configured prefixes should be seen in the zone list.

------------------------------------------------------------??

!--- To check the dial plan on the GKs:

ECV-2610-14#

ECV-2610-14#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME E164-PREFIX

------- -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------??

ECV-2610-15#show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallIDAge(secs) BW

5-0 1 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611 10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1 1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841??

ECV-2610-15#

-----------------------------------------------------------------??

!--- The conversation between the GW and the GK consists of !--- exchange RAS messages. Here are two messages that show !--- successful registration of the GW to the GK.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 2 07:45:53: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW sends a RAS registration request message to the GK.

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 57733

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 07:45:53:

*Mar 2 07:45:53: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK accepts the registration request and replies with !--- a confirmation.

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

}??

----------------------------------------------------------------??

!--- The incoming H225 call setup message from the remote GW. !--- The example is the debug cch323 h225 command.

ECV-2610-17# debug cch323 h225

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_receiver: received msg of type

SETUPIND_CHOSEN

*Mar  2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind: callingNumber[]

calledNumber[1711]

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind--calling IE NOT present

*Mar 2 07:46:03:======= PI in cch323_h225_setup_ind = 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive: infoXCap 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive infoXCap ccb 0??

*Mar 2 07:46:03: src address = 10.52.218.49 of SETUPIND_CHOSEN

*Mar 2 07:46:03: dest address = 10.52.218.47 of SETUPIND_CHOSEN??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: received event

H225_EVENT_FAST_SETUP_IND while

at state H225_IDLE??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: Setup ccb 0x821FCE98 callID

0xFFFFFFFF

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_act_fastStartSetupInd: codec match = 1

*Mar 2 07:46:03: cch323_rtp_set_non_rtp_call: Non-RTP call end

*Mar 2 07:46:03: H.225 SM: changing from H225_IDLE state to

H225_REQ_WAIT_FOR_ARQ

state for callID FFFFFFFF??

-------------------------------------------------------------------

!--- Now the example of the debug h225 asn1 !--- command from all four routers. !--- The messages are sent from the originating GW.

ECV-2610-16#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-16#

!--- The GW_2 initiates a call to 1711 phone located on GW_1. !--- Here is the messages that show the process on GW_2:??

*Mar 2 14:28:08.824: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 asks gk-zone2 to resolve the e164 number 1711 to IP !--- address.

value RasMessage ::= admissionRequest  :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

??

*Mar 2 14:28:08.960: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 notifies GW_2 that the request is in progress as it !--- is forwarded to the other gk-zone1 and is not processed locally.

??

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

!--- Note the sequence numbers in the request equal the number in !--- the reply.

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

??

*Mar 2 14:28:09.169: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 grants permission to start call and resolves the !--- e164 number 1711 to IP address of GW_1.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

!--- The sequence numbers in the request equal the number in the reply.

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

!--- The IP address 10.52.218.49 of GW_1.

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.193: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value H323_UU_NonStdInfo ::=

{

version 0

progIndParam progIndIEinfo :

{

progIndIE '00000003'H

}

}

*Mar 2 14:28:09.197: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 now can place H323 (q931) call setup message directly !--- to GW_1.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:09.573: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 replies with an H323 (q931) callProceeding message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.766: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call Progress message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

????

*Mar 2 14:28:11.801: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call CONNECT message. The call is !--- now active.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

??{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:11.909: show call active voice

Total call-legs: 2

??GENERIC:

SetupTime=13848499 ms

Index=1

PeerAddress=1611

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=11

LogicalIfIndex=8

ConnectTime=13849192

CallDuration=00:00:19

CallState=4

!--- This means the call is active.

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=442

TransmitBytes=8840

ReceivePackets=1104

ReceiveBytes=22080

!--- This shows that there is two-way voice for this call leg. !--- 0 values a problem.

TELE:

!--- The call is outgoing and started from the PSTN. That is why !--- TELE: is first in the output.

ConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

TxDuration=22100 ms

VoiceTxDuration=2209 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=-48

ACOMLevel=2

OutSignalLevel=-57

InSignalLevel=-53

InfoActivity=2

ERLLevel=16

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=13848887 ms

Index=1

PeerAddress=1711

PeerSubAddress=

PeerId=1PeerIf

Index=13

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=13849185

CallDuration=00:00:20

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1038

TransmitBytes=20760

ReceivePackets=488

ReceiveBytes=9760

VOIP:

ConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

RemoteIPAddress=10.52.218.49RemoteUDPPort=18754

!--- The signaling and RTP stream IP addresses.

RemoteSignallingIPAddress=10.52.218.49

RemoteSignallingPort=1720

RemoteMediaIPAddress=10.52.218.49

RemoteMediaPort=18754

RoundTripDelay=5 ms

SelectedQoS=best-effort

tx_DtmfRelay=inband-voice

FastConnect=TRUE

Separate H245 Connection=FALSE

H245 Tunneling=FALSE

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=6630

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

!--- The DSP statistics.

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20Total call-legs: 2

ECV-2610-16#

ECV-2610-16#

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The following messages shows the call disconnect !--- process at the GW_2.

ECV-2610-16#deb h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on:

*Mar 2 14:29:52.017: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends H323 (q931) Release complete message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.025: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 replies with the H323 (q931) releaseComplete !--- message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.041: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 notifies GK-2 that the call is complete.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

*Mar 2 14:29:52.090: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

u all

All possible debugging has been turned off

------------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-14#

Mar 2 14:28:20.952:

Mar  2 14:28:20.952: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 asks permission to place the call. !--- Now it is incoming RAS PDU as it is on the GK-2, but the !--- same sequence number.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}??

Mar 2 14:28:20.992: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 asks GK-1 to resolve the Number for the remote !--- zone.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 2 14:28:21.024: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 notifies GW_2 that the call is processing.

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

Mar 2 14:28:21.157:

Mar 2 14:28:21.157: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 replies to GK-2 with the permission.

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip'0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 2 14:28:21.209: RAS OUTGOING PDU::=

!--- The GK-2 replies to GW_2 with the permission to place !--- the call.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

Mar 2 14:30:04.145: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 gets notification from GW_2 that the call !--- has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 2 14:30:04.157: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#

---------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-15#ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:28:14.690:

*Mar 2 14:28:14.694:

RAS INCOMING PDU ::=

!--- The request from the GK-2.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard:

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

*Mar 2 14:28:14.754: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The reply from the GK-1 to GK-2.

value RasMessage::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:15.159: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 1100

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 14:28:15.191: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#show gatek call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID Age(secs) BW

7-63391                            33 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr  Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611  10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1         1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841

ECV-2610-15#ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:29:57.767: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 gets notification from GW_1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 2 14:29:57.779: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

-------------------------------------------------------------

!--- The debugs at the terminating gateway GW_1.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 1 11:02:27:

*Mar 1 11:02:27: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The first message is the H225 call setup from GW_2.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 1 11:02:27: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164: "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 1 11:02:27: *Mar 1 11:02:27: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm:

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct: NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 replies to the GW-2 with the callProceeding message.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The call Progress follows.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

??

*Mar 1 11:02:29: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 accepts the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

ECV-2610-17#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 1 11:04:10: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 drops the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

??*Mar 1 11:04:10: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 notifies GK-1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 1 11:04:10: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 drops the call from its side.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:04:10: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

Zugehörige Informationen

- H.323-Gatekeepers

- Fehlerbehebung bei Gatekeeper-Registrierungsproblemen

- Cisco IOS H.323 Gatekeeper Call Routing

- Cisco High-Performance Gatekeeper

- Konfigurieren von H.323-Gateways

- Konfigurieren von H.323-Gatekeepern

- Fehlerbehebung und Verständnis von Cisco Gatekeeper Bandbreitenmanagement

- Konfigurieren der H.323-Unterstützung für virtuelle Schnittstellen

- Unterstützung von Sprachtechnologie

- Produkt-Support für Sprach- und Unified Communications

- Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems