Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Abkürzungen

Workflow des MoP

CAT-Switch in einem Ultra-M-Setup

Voraussetzungen

Switch-Austauschverfahren

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die erforderlichen Schritte, um einen fehlerhaften Catalyst Switch (CAT) in einer Ultra-M-Konfiguration zu ersetzen, der StarOS Virtual Network Functions (VNFs) hostet.

Hintergrundinformationen

Ultra-M ist eine vorkonfigurierte und validierte Kernlösung für virtualisierte mobile Pakete, die die Bereitstellung von VNFs vereinfacht. Die Server, die Teil des Ultra-M-Setups sind, sind mit drei verschiedenen Switch-Typen verbunden:

- CAT-Switch

- Leaf-Switch

- Spine-Switch

Die Netzwerktopologie einer Ultra-M-Konfiguration ist wie im Bild gezeigt:

UltraM-Netzwerktopologie

Hinweis: Die Netzwerktopologie ist nur eine Darstellung. Die Verbindungen zwischen den Switches können leicht variieren, was von der bereitgestellten Lösung abhängt.

Dieses Dokument richtet sich an Mitarbeiter von Cisco, die mit der Ultra-M-Einrichtung und dem CAT Switch-Betrieb vertraut sind.

Abkürzungen

VNF

Virtuelle Netzwerkfunktion

MOP

Verfahrensweise

LAN

Local Area Network

FTP

Dateiübertragungsprotokoll

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

CIMC

Cisco Integrated Management Controller

Workflow des MoP

Workflow für den Austausch

CAT-Switch in einem Ultra-M-Setup

In einer Ultra-M-Konfiguration verarbeitet der CAT Switch folgende Netzwerke:

Verwaltungsnetzwerk - Verbindet den CIMC-Port der UCS-Server und den Management-Port der Nexus-Switches.

OpenStack Provisioning Network - Verbindet den LAN1-Port aller UCS-Server.

Externes Netzwerk - Schnittstelle zum nächsten Hop-Switch.

Jedes Rack in einer Ultra-M-Konfiguration verfügt über einen CAT Switch, um diese drei Netzwerke für die Geräte im Rack zu verwalten. Da es nur einen CAT Switch pro Rack gibt und keine Redundanz für den CAT Switch besteht, werden die vom CAT Switch verwalteten Netzwerke beim Austausch eines fehlerhaften CAT-Switches beeinträchtigt. Da jedoch kein Servicelevel-Datenverkehr von diesen Netzwerken übertragen wird, hätte dies zum Zeitpunkt des Austauschverfahrens keine Auswirkungen auf die Services.

Voraussetzungen

Sichern Sie die Konfigurationsdatei des CAT Switches mithilfe von ftp/tftp, bevor Sie mit dem Austausch des Switches fortfahren:

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion, die auf dem Switch ausgeführt wird, und notieren Sie sich Folgendes:

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Überprüfen Sie die aktuelle Lizenzberechtigung:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Notieren Sie die mit dem Switch verbundenen physischen Kabel sowie den Portstatus:

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

Switch-Austauschverfahren

Installieren Sie den neuen Switch im Rack, und schließen Sie die Kabel wie angegeben an den Switch an. Die Schritte zur Switch-Installation finden Sie hier: Catalyst 3850 Switch Hardware Installation Guide.

Führen Sie das Express Setup aus, um die ursprünglichen IP-Informationen einzugeben. Diese Aktion ermöglicht den Zugriff auf den Switch über die IP-Adresse für eine weitere Konfiguration. Die Schritte zur Durchführung der Express-Einrichtung finden Sie unter dem folgenden Link: Catalyst 3850 Switch Erste Schritte.

Prüfen Sie die Softwareversion des CAT Switches, und aktualisieren/herabstufen Sie die frühere Softwareversion entsprechend dem hier angegebenen Link: Catalyst Switch der Serie 3850 Upgrade-, Management- und Wiederherstellungsverfahren.

Überprüfen Sie die Lizenzstufe des neuen CAT Switches, und stellen Sie sicher, dass diese den Einstellungen der alten Lizenz entspricht:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Übertragen Sie das Konfigurations-Backup auf den neuen Switch:

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Laden Sie den Switch nach dem Laden der Sicherungskonfiguration neu:

CAT-POD1-01#reload

Wenn der Switch aktiv ist, überprüfen Sie den Portstatus und bestätigen Sie, dass er wie zuvor ist:

CAT-POD1-01#show int status