Table of Contents

cisco_prime_dcnm_comp_matrix.fm

Cisco DCNM Release Compatibility Matrix

Release Date: December 19, 2014

Part Number: OL-25173-02

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 7.1(1)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco MDS 9100

6.2(11),6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c),5.2(8d),5.2(8e)

Cisco MDS 9200

6.2(11),6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c),5.2(8d),5.2(8e)

Cisco MDS 9500

6.2(11),6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c),5.2(8d),5.2(8e)

Cisco MDS 9700

6.2(11),6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1)

Cisco Nexus 9000 Series

6.1(2)I3(1),6.2(9),6.1(2)I2(1),6.1(2)I1(2),6.1(2)I1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(12),6.2(10),6.2(8),6.2(6a),6.2(6), 6.2(2a),6.2(2),6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2(12),6.2(10),6.2(8),6.2(6a),6.2(6),6.2(2a),6.2.2

Cisco Nexus 6000 Series

7.1(0)N1(1),7.0(5)N1(1),7.0(4)N1(1),7.0(3)N1(1),7.0(2)N1(1),7.0(1)N1(1),6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2)

Cisco Nexus 5000 Series

7.1(0)N1(1),7.0(5)N1(1),7.0(4)N1(1),7.0(3)N1(1),7.0(2)N1(1),7.0(1)N1(1),6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series

4.1(2)

Cisco Nexus 3500 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)A3(1), 6.0(2)A1(1d), 5.0(3)A1(2a)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U5(1), 6.0(2)U3(2),6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(3), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U1(3), 6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1),5.0(3)U5(1i), 5.0(3)U4(1),5.0(3)A1(2a), 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4, 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1), 6.3(2), 7.0(1), 7.0(2), 7.1(1)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV2(2.3),4.2(1)SV2(2.2),4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 7.0(2)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(2a),6.2(2),,6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2.2, 6.2.2a

Cisco Nexus 6000 Series

6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2), 7.0(0)N1(1), 7.0(1)N1(1)

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3), 7.0(0)N1(1), 7.0(1)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)A1(2a) , 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4 , 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1)

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1), 6.3(2), 7.0(1), 7.0(2)

Cisco Nexus 1000v Series

NX-OS 4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

NX-OS 4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 7.0(1)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(2a),6.2(2),,6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2.2, 6.2.2a

Cisco Nexus 6000 Series

6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2), 7.0(0)N1(1)

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3), 7.0(0)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)A1(2a) , 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4 , 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1)

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1), 6.3(2), 7.0(1)

Cisco Nexus 1000v Series

NX-OS 4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

NX-OS 4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 6.3(2)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco MDS 9100

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c), 5.2(8d)

Cisco MDS 9200

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c), 5.2(8d)

Cisco MDS 9500

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c), 5.2(8d)

Cisco MDS 9700

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1)

Cisco Nexus 9000 Series

6.1(2)I3(1), 6.2(9),6.1(2)I2(1),6.1(2)I1(2),6.1(2)I1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(10),6.2(8),6.2(6a),6.2(6), 6.2(2a),6.2(2),6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2(10),6.2(8),6.2(6a),6.2(6),6.2(2a),6.2.2

Cisco Nexus 6000 Series

7.0(2)N1(1),7.0(1)N1(1),6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2)

Cisco Nexus 5000 Series

7.0(2)N1(1),7.0(1)N1(1),6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series

4.1(2)

Cisco Nexus 3500 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)A3(1), 6.0(2)A1(1d), 5.0(3)A1(2a)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(3), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U1(3), 6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1),5.0(3)U5(1i), 5.0(3)U4(1),5.0(3)A1(2a), 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4, 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1), 6.3(2)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV2(2.3),4.2(1)SV2(2.2),4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 6.3(1)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco MDS 9100

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9200

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9500

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9700

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1)

Cisco Nexus 9000 Series

6.1(2)I2(1),6.1(2)I1(2),6.1(2)I1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(8),6.2(6a),6.2(6), 6.2(2a),6.2(2),6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2(8),6.2(6a),6.2(6),6.2(2a),6.2.2

Cisco Nexus 6000 Series

7.0(1)N1(1),6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2)

Cisco Nexus 5000 Series

7.0(1)N1(1),6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series

4.1(2)

Cisco Nexus 3500 Series

6.0(2)A3(1), 6.0(2)A1(1d), 5.0(3)A1(2a)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(3), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U1(3), 6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1),5.0(3)U5(1i), 5.0(3)U4(1),5.0(3)A1(2a), 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4, 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 6.2(5)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

MDS 9100

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

MDS 9200

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

MDS 9500

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

MDS 9700

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1)

Cisco Nexus 9500 Series

6.1(2)I1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(2a),6.2(2),,6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2.2, 6.2.2a

Cisco Nexus 6000 Series

6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2)

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)A1(2a) , 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4 , 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

NX-OS 4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

NX-OS 4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 6.2(3)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

6.2, 6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 6000 Series

6.0

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

6.0(2), 5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

5.2(1), 4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

Cisco MDS 9000 Family

6.2, 5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 6.2(1)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 6000 Series

6.0

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Cisco MDS 9000 Family

6.2, 5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 6.1(2)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Cisco MDS 9000 Family

5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 6.1(1a)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 5000 Series

5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train1

Cisco MDS 9000 Family

5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

1.The Catalyst 6500 running in VSS mode is not supported.

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 5.2(2)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 5000 Series

5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train2

Cisco MDS 9000 Family

5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

2.The Catalyst 6500 running in VSS mode is not supported.

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 5.2(1)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

5.2(1), 5.1(3), 5.1(1a), 5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

5.0(3)N2(1), 5.0(3)N1(1c), 5.0(3)N1(1a), 5.0(3)N1(1), 5.0(2)N2(1), 5.0(2)N1(1), 4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)U1(1b), 5.0(3)U1(1b)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV1(4), 4.0(4)SV1(3d), 4.0(4)SV1(3c), 4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(2)

Unified Computing System

1.4(2b), 1.4(1m), 1.4(1j), 1.4(1i)

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Cisco MDS 9000 Family

5.2(1), 5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 5.1(3u)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

5.1(3), 5.1(1a), 5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

5.0(3)N1(1a), 5.0(3)N1(1), 5.0(2)N2(1), 5.0(2)N1(1), 4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV1(4), 4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(2)

Cisco MDS 9000 Family

5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 5.1(2)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

5.1(1a), 5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.0(4)SP1(1)

Cisco MDS 9000 Family

5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 5.1(1)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.0(4)SP1(1)

Cisco MDS 9000 Family

5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 5.0(3)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.0(4)SV1(3)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 5.0(2)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

5.0(2), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.0(4)SV1(3)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 4.2(3)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 4.2(1)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

4.2(2a), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.1(3)N1(1)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 4.1(3)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Compatibility Matrix for Cisco DCNM Release 4.1(2)

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

Cisco Nexus 7000 Series

4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Related Documentation

This section contains information about the documentation available for Cisco DCNM and for the platforms that Cisco DCNM manages.

This section includes the following topics:

- Cisco DCNM Documentation

- Cisco Nexus 1000V Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Documentation

- Cisco Nexus 3000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 4000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 5000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 6000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 7000 Series Switch Documentation

- Catalyst 6500 Series Switch Documentation

Cisco DCNM Documentation

The Cisco DCNM documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_series_home.html

The documentation set for Cisco DCNM includes the following documents:

Release Notes

Cisco Prime DCNM Release Notes

Installation and Licensing

Cisco Prime DCNM Installation Guide

Cisco DCNM Fundamentals Guide

Cisco Prime DCNM Fundamentals Guide

Cisco DCNM Troubleshooting Guide

Cisco DCNM Troubleshooting Guide

Cisco DCNM for LAN Configuration Guides

FabricPath Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN

Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN

Layer 2 Switching Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN

Security Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN

System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN

Unicast Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN

Virtual Device Context Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN

Virtual Device Context Quick Start, Cisco DCNM for LAN

Web Services API Guide, Cisco DCNM for LAN

Cisco DCNM for SAN Configuration Guides

System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

Quality of Service Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

IP Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

Intelligent Storage Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

High Availability and Redundancy Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

Inter-VSAN Routing Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN

SMI-S and Web Services Programming Guide, Cisco DCNM for SAN

Cisco Nexus 1000V Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 1000V Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Documentation

The Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10110/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 3000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 3000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 4000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 4000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10596/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 5000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 5000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 6000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 6000 Series documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/tsd_products_support_general_information.html

Cisco Nexus 7000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 7000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Catalyst 6500 Series Switch Documentation

The Catalyst 6500 Series documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/tsd_products_support_series_home.html

Obtaining Documentation and Submitting a Service Request

For information on obtaining documentation, using the Cisco Bug Search Tool (BST), submitting a service request, and gathering additional information, see What’s New in Cisco Product Documentation at: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Subscribe to What’s New in Cisco Product Documentation, which lists all new and revised Cisco technical documentation, as an RSS feed and deliver content directly to your desktop using a reader application. The RSS feeds are a free service.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks . Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental.