Table of Contents

compatability_matrix

Cisco DCNM Release Compatibility Matrix, Release 7.x

Release Date: January 29, 2014

Part Number: OL-25304-4

This document provides the release compatibility matrix for Cisco Data Center Network Manager (DCNM). Cisco DCNM is compatible with the platforms and software versions listed in Table 1. Use this document in combination with the documents listed in the “Obtaining Documentation and Submitting a Service Request” section.

The following sections show the Cisco DCNM Release Compatibility Matrix with Cisco Nexus Platforms and NX-OS Releases.

- Cisco DCNM Release Compatibility Matrix

- Related Documentation

- Obtaining Documentation and Submitting a Service Request

Cisco DCNM Release Compatibility Matrix

The below table shows the Cisco DCNM Compatibility Matrix for Release 7.0(2).

Table 1 Cisco DCNM Release Compatibility Matrix with Cisco Nexus Platforms and NX-OS Releases

DCNM Release

Platform

Compatible Cisco NX-OS Release or IOS Release Where Specified

7.0(2)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(2a),6.2(2),,6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2.2, 6.2.2a

Cisco Nexus 6000 Series

6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2), 7.0(0)N1(1), 7.0(1)N1(1)

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3), 7.0(0)N1(1), 7.0(1)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)A1(2a) , 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4 , 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1)

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1), 6.3(2), 7.0(1), 7.0(2)

Cisco Nexus 1000v Series

NX-OS 4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

NX-OS 4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

7.0(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(2a),6.2(2),,6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2.2, 6.2.2a

Cisco Nexus 6000 Series

6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2), 7.0(0)N1(1)

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3), 7.0(0)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)A1(2a) , 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4 , 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1)

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1), 6.3(2), 7.0(1)

Cisco Nexus 1000v Series

NX-OS 4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

NX-OS 4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

6.3(2)

Cisco MDS 9100

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9200

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9500

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c), 5.2(8d)

Cisco MDS 9700

6.2(9),6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1)

Cisco Nexus 9000 Series

6.2(9),6.1(2)I2(1),6.1(2)I1(2),6.1(2)I1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(10),6.2(8),6.2(6a),6.2(6), 6.2(2a),6.2(2),6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2(10),6.2(8),6.2(6a),6.2(6),6.2(2a),6.2.2

Cisco Nexus 6000 Series

7.0(2)N1(1),7.0(1)N1(1),6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2)

Cisco Nexus 5000 Series

7.0(2)N1(1),7.0(1)N1(1),6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series

4.1(2)

Cisco Nexus 3500 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)A3(1), 6.0(2)A1(1d), 5.0(3)A1(2a)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

6.0(2)U3(2),6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(3), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U1(3), 6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1),5.0(3)U5(1i), 5.0(3)U4(1),5.0(3)A1(2a), 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4, 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1), 6.3(2)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV2(2.3),4.2(1)SV2(2.2),4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

6.3(1)

Cisco MDS 9100

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9200

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9500

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

Cisco MDS 9700

6.2(7),6.2(5a),6.2(5), 6.2(3), 6.2(1)

Cisco Nexus 9000 Series

6.1(2)I2(1),6.1(2)I1(2),6.1(2)I1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(8),6.2(6a),6.2(6), 6.2(2a),6.2(2),6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2(8),6.2(6a),6.2(6),6.2(2a),6.2.2

Cisco Nexus 6000 Series

7.0(1)N1(1),6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2)

Cisco Nexus 5000 Series

7.0(1)N1(1),6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series

4.1(2)

Cisco Nexus 3500 Series

6.0(2)A3(1), 6.0(2)A1(1d), 5.0(3)A1(2a)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

6.0(2)U3(1), 6.0(2)U2(3), 6.0(2)U2(1),6.0(2)U1(3), 6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1),5.0(3)U5(1i), 5.0(3)U4(1),5.0(3)A1(2a), 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4, 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,

Cisco Nexus 2348UPQ Fabric Extender

6.3(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

6.2(5)

MDS 9100

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

MDS 9200

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

MDS 9500

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1),5.2(8c)

MDS 9700

6.2(5), 6.2(3), 6.2(1)

Cisco Nexus 9500 Series

6.1(2)I1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2(2a),6.2(2),,6.1 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 7700 Series

6.2.2, 6.2.2a

Cisco Nexus 6000 Series

6.0(2)N2(2), 6.0(2)N2(1), 6.0(2)N1(2)

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3100 Series

6.0(2)U2(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)A1(2a) , 5.0(3)U5(1e), 5.0(3)U4 , 5.0(3)U3, 5.0(3)U2, 5.0(3)U1,6.0(2)A1(1b), 6.0(2)A1(1a), 6.0(2)A1(1), 6.0(2)U1(2), 6.0(2)U1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

NX-OS 4.2(1)SV2(2.1),4.2(1)SV2(1.1),4.2(1)SV1(4), 5.2(1)SM1(5.1)

Cisco Nexus 1010 Series

NX-OS 4.2(1)SP1(6.1), 4.2(1)SP1(5.1a) , 4.2(1)SP1(4a)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

6.2(3)

Cisco Nexus 7000 Series

6.2, 6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 6000 Series

6.0

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

6.0(2), 5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

5.2(1), 4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15, and later versions in the 12.2(33)SXI release train.

Cisco MDS 9000 Family

6.2, 5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

6.2(1)

Cisco Nexus 7000 Series

6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 6000 Series

6.0

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Cisco MDS 9000 Family

6.2, 5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

6.1(2)

Cisco Nexus 7000 Series

6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 5000 Series

6.0(2), 5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Cisco MDS 9000 Family

5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

6.1(1a)

Cisco Nexus 7000 Series

6.1, 6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 5000 Series

5.2(1), 5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Cisco FireWall Service Module

4.0, 4.1

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train1

Cisco MDS 9000 Family

5.2, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

5.2(2)

Cisco Nexus 7000 Series

6.0, 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 4.0

Cisco Nexus 5000 Series

5.1(3), 5.0(3), 5.0(2), 4.2(1), 4.1(3)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1), 4.0(4)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)

Unified Computing System

1.4, 2.0

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train2

Cisco MDS 9000 Family

5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1, 3.3

5.2(1)

Cisco Nexus 7000 Series

5.2(1), 5.1(3), 5.1(1a), 5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

5.0(3)N2(1), 5.0(3)N1(1c), 5.0(3)N1(1a), 5.0(3)N1(1), 5.0(2)N2(1), 5.0(2)N1(1), 4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 3000 Series

5.0(3)U1(1b), 5.0(3)U1(1b)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV1(4), 4.0(4)SV1(3d), 4.0(4)SV1(3c), 4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(2)

Unified Computing System

1.4(2b), 1.4(1m), 1.4(1j), 1.4(1i)

Catalyst 6500

IOS 12.2(33)SXJ release train and IOS Release 12.2(33)SX15 and later versions in the 12.2(33)SXI release train

Cisco MDS 9000 Family

5.2(1), 5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

5.1(3u)

Cisco Nexus 7000 Series

5.1(3), 5.1(1a), 5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

5.0(3)N1(1a), 5.0(3)N1(1), 5.0(2)N2(1), 5.0(2)N1(1), 4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.2(1)SV1(4), 4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.2(1)SP1(2)

Cisco MDS 9000 Family

5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

5.1(2)

Cisco Nexus 7000 Series

5.1(1a), 5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.0(4)SP1(1)

Cisco MDS 9000 Family

5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

5.1(1)

Cisco Nexus 7000 Series

5.1(1), 5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.2(1)N2(1a), 4.2(1)N2(1), 4.2(1)N1(1), 4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.0(4)SV1(3b), 4.0(4)SV1(3a), 4.0(4)SV1(3)

Cisco Nexus 1010 Series

4.0(4)SP1(1)

Cisco MDS 9000 Family

5.0(4d), 5.0(4c), 5.0(4b), 5.0(4), 5.0(1b), 5.0(1a), 4.2(7e), 4.2(7d), 4.2(7b), 4.2(7a), 4.2(5), 4.2(3a), 4.2(3), 4.2(1b), 4.2(1a), 4.1(3a), 4.1(3), 4.1(1c), 4.1(1b), 3.3(5b), 3.3(5a), 3.3(5), 3.3(4a), 3.3(4), 3.3(3), 3.3(2), 3.3(1c)

5.0(3)

Cisco Nexus 7000 Series

5.0(3), 5.0(2a), 4.2(6), 4.2(4), 4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.1(3)N2(1a), 4.1(3)N1(1.1E), 4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

Cisco Nexus 1000v Series

4.0(4)SV1(3)

4.2(3)

Cisco Nexus 7000 Series

4.2(2a), 4.2(3), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.1(3)N2(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N1(1)

Cisco Nexus 4000 Series - IBM

4.1(2)E1(1)

4.2(1)

Cisco Nexus 7000 Series

4.2(2a), 4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

Cisco Nexus 5000 Series

4.1(3)N1(1)

4.1(3)

Cisco Nexus 7000 Series

4.1(5), 4.1(4), 4.1(3), 4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

4.1(2)

Cisco Nexus 7000 Series

4.1(2), 4.0(4), 4.0(3), 4.0(2)

1.The Catalyst 6500 running in VSS mode is not supported.

2.The Catalyst 6500 running in VSS mode is not supported.

Related Documentation

This section contains information about the documentation available for Cisco DCNM and for the platforms that Cisco DCNM manages.

This section includes the following topics:

- Cisco DCNM Documentation

- Cisco Nexus 1000V Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Documentation

- Cisco Nexus 3000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 4000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 5000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 6000 Series Switch Documentation

- Cisco Nexus 7000 Series Switch Documentation

- Catalyst 6500 Series Switch Documentation

Cisco DCNM Documentation

The Cisco DCNM documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_series_home.html

The documentation set for Cisco DCNM includes the following documents:

Release Notes

Cisco DCNM Release Notes, Release 7.x

Installation and Licensing

Cisco DCNM Installation and Licensing Guide, Release 7.x

Cisco DCNM Fundamentals Guide

Cisco DCNM Fundamentals Guide, Release 7.x

Cisco DCNM Troubleshooting Guide

Cisco DCNM Troubleshooting Guide

Cisco DCNM for LAN Configuration Guides

FabricPath Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Layer 2 Switching Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Security Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Unicast Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Virtual Device Context Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Virtual Device Context Quick Start, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Web Services API Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x

Cisco DCNM for SAN Configuration Guides

System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

Quality of Service Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

IP Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

Intelligent Storage Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

High Availability and Redundancy Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

Inter-VSAN Routing Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

SMI-S and Web Services Programming Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x

Cisco Nexus 1000V Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 1000V Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Documentation

The Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10110/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 3000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 3000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 4000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 4000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10596/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 5000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 5000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 6000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 6000 Series documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/tsd_products_support_general_information.html

Cisco Nexus 7000 Series Switch Documentation

The Cisco Nexus 7000 Series switch documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Catalyst 6500 Series Switch Documentation

The Catalyst 6500 Series documentation is available at the following URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/tsd_products_support_series_home.html

Obtaining Documentation and Submitting a Service Request

For information on obtaining documentation, using the Cisco Bug Search Tool (BST), submitting a service request, and gathering additional information, see What’s New in Cisco Product Documentation at: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Subscribe to What’s New in Cisco Product Documentation, which lists all new and revised Cisco technical documentation, as an RSS feed and deliver content directly to your desktop using a reader application. The RSS feeds are a free service.

For information on obtaining documentation, submitting a service request, and gathering additional information, see the monthly What’s New in Cisco Product Documentation, which also lists all new and revised Cisco technical documentation, at:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Subscribe to the What’s New in Cisco Product Documentation as a Really Simple Syndication (RSS) feed and set content to be delivered directly to your desktop using a reader application. The RSS feeds are a free service and Cisco currently supports RSS Version 2.0.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks . Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2008-2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.