Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Suposición

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo de los Servicios de emulación de circuitos no estructurados (CES) utilizando temporización sincrónica y un Circuito virtual permanente (PVC). El servicio no estructurado significa que los PVC utilizan todo el ancho de banda T1/E1. El switch ATM no busca en T1/E1, sino que simplemente reproduce un flujo de bits con temporización desde el puerto de recepción al puerto de destino. El servicio sincronizado presupone que hay disponibles relojes sincronizados en cada extremo. Por tanto, ningún tipo de información de temporización se transporta en una celda ATM. Es necesario propagar la fuente de reloj a través de la red. Para obtener una explicación más detallada sobre los servicios de CES, lea Introducción a los servicios de emulación de circuitos.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

Suposición

Las configuraciones de ejemplo de este documento se basan en las siguientes suposiciones:

- Este ejemplo utiliza temporización sincrónica.

- PBX1 proporciona el origen del reloj (PRS) a la red ATM. Vea el diagrama siguiente.

- PBX2 se reloj desde el mismo reloj que PBX1 (del proveedor de servicios).

Nota: Estos relojes deben ser iguales a la precisión y deben estar en fase.

- La alineación de tramas en ambos PBX es una supertrama extendida (ESF). Éste es el valor predeterminado en el LS1010, por lo que no es necesario configurarlo explícitamente. Sin embargo, lo configuraremos en este ejemplo en aras de la demostración.

- El código de línea en ambos PBX es la sustitución binaria de 8 ceros (B8ZS). Éste es el valor predeterminado en el LS1010, por lo que no es necesario configurarlo explícitamente. Sin embargo, lo configuraremos en este ejemplo en aras de la demostración.

- PVC 0/100 se utiliza entre 8540-MSR y LS1010.

- La distancia entre el PBX y el switch ATM es inferior a 110 pies en el CES PAM. Esta longitud es el diseño de línea predeterminado (lbo), por lo que no es necesario configurarlo explícitamente. Sin embargo, lo configuraremos en este ejemplo en aras de la demostración.

- El LS1010 está equipado con un FC-PFQ y el 8540MSR está equipado con el reloj RP Stratum 3. Necesita esas tarjetas para garantizar una buena recuperación de la temporización.

- Las Pseudo interfaces ATM (ATM-Px/y/z) se crean cuando se define el circuito. Consulte esta documentación relacionada para obtener más detalles.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Configuración del 8540-MSR

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

network-clock-select 1 cbr3/1/0

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm3/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Configuración LS1010-A

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service time

stamps debug date

time msec

service time

stamps log date

time mse

cno service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

network-clock-select 1 CBR12/1/0

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnnino aes

a embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowestre

distribute atm-static

!

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm12/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esfces dsx1 lbo 0_110

!

interface CBR12/1/1no ip address

!

interface CBR12/1/2

no ip address

!

interface CBR12/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verificación

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Para verificar que los circuitos CES estén activos en ambos lados, utilice el comando show ces interface. Vea el ejemplo de salida a continuación:

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Synchronous LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Utilice el comando show atm vc para que el PVC se establezca entre los dos switches ATM. Vea el ejemplo de salida a continuación:

8540-MSR#show atm vc int ATM-P3/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P3/1/3    0    16 SoftVC      ATM3/0/0       0     100             UP

LS1010#show atm vc int ATM-P12/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P12/1/3   0    16 SoftVC     ATM12/0/0       0     100             UP

Para verificar que no haya errores de temporización, utilice el comando show ces circuit cbr x/y/z 0 y vea si los desbordamientos o los desbordamientos están aumentando. Asegúrese de utilizar este comando también en el lado 8540-MSR. Vea el ejemplo de salida a continuación:

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_SYNC

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Introducción a los Servicios de Emulación de Circuitos

- Referencia de Comandos del Router del Switch ATM

- Página de soporte de la tecnología ATM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems