Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Prerrequisito para Resolver Problemas de Canales de Puerto vPC

Validación de vPC

1. vPC Estado: show vpc

2. Funciones vPC, Mac del sistema vPC e ID de LAG: show vpc role

3. Estado del canal de puerto: show port-channel extended

4. Detalles de TEP y estado de link de par lógico: show system internal epm vpc

5. Detalles de la conexión ZMQ: mostrar estadísticas internas del sistema vpcm zmq

Solución de problemas de canal de puerto VPC

1. El puerto físico está inactivo

2. Suspensión por LACP

3. Suspender mediante vPC

4. Suspensión LACP individual

Otros Errores

1. mcp-loop-err-disable

2. bpdu-guard-err-disable

Introducción

Este documento describe cómo identificar y resolver problemas que pueden ocurrir con vPC en ACI.

Antecedentes

Un canal de puerto virtual (vPC) permite que los enlaces conectados físicamente a dos nodos de hoja de ACI diferentes aparezcan como un canal de puerto único para un tercer dispositivo (es decir, switch de red, servidor, cualquier otro dispositivo de red que admita la tecnología de agregación de enlaces).

Los vPC constan de dos switches de hoja ACI designados como switches de par vPC. De los pares vPC, uno es principal y otro secundario. El sistema formado por los switches se denomina dominio vPC.

No hay ningún enlace de par dedicado entre los pares vPC; en su lugar, el propio fabric actúa como MCT.

· Protocolo de disponibilidad entre iguales: se utiliza ZMQ en lugar de CFS.

· ZMQ es una biblioteca de mensajería de alto rendimiento de código abierto que utiliza TCP como transporte.

· Esta biblioteca se empaqueta como libzmq en el switch y se enlaza a cada aplicación que necesita comunicarse con el par vPC.

La accesibilidad entre pares no se maneja a través de un link físico entre pares; en su lugar, los disparadores de ruteo se utilizan para detectar la accesibilidad entre pares.

· vPC Manager se registra con URIB para las notificaciones de ruta de peer.

· Cuando ISIS descubre una ruta al par, URIB notifica al administrador vPC y, a su vez, intenta abrir el socket ZMQ con el par.

· Cuando ISIS retira la ruta de peer, el URIB vuelve a notificar al administrador vPC y desactiva el enlace MCT.

Como parte de las prácticas recomendadas de actualización, se recomienda actualizar los switches de cada grupo de dispositivos en al menos dos grupos independientes para que la mitad de los nodos de columna y de hojas de cada grupo de dispositivos estén activos en un momento dado. Un ejemplo es un grupo que tiene nodos de columna y de hojas pares numerados, y otro grupo que tiene hojas y espinas impares numerados en cada grupo. Con los dispositivos configurados vPC, podemos asegurarnos de que al menos un dispositivo esté activo durante la actualización colocándolo en diferentes grupos. Esto evita interrupciones durante la actualización porque al menos un dispositivo permanece activo mientras el otro se actualiza.

Abreviaturas

ACI: Application Centric Infrastructure

vPC: canal de puerto virtual

MCT: troncal EtherChannel de varios chasis

CFS: servicios de fabric de Cisco

ZMQ: Cola de mensajes cero

LACP: protocolo de control de agregación de enlaces

PDU: Unidad de datos de protocolo

LAG: Agregación de enlaces

Prerrequisito para Resolver Problemas de Canales de Puerto vPC

Para la configuración de vPC, consulte

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/L2-configuration/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-42x/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-421_chapter_0111.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/2-x/L2_config/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide_chapter_0100.html

Validación de vPC

1. vPC Estado: show vpc

FAB3-L1# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    up     success     success                    86

FAB3-L2# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po2    up     success     success                    86

La salida muestra que la adyacencia de par se forma con el id. de dominio vPC 101. Tenga en cuenta que el estado de activación de vPC está deshabilitado en ACI porque no se necesita ningún enlace dedicado. Po3 está ACTIVO en vPC con vlan 86 activa. Tenga en cuenta que los números de canal de puerto pueden ser diferentes en los switches de par vPC.

2. Funciones vPC, Mac del sistema vPC e ID de LAG: show vpc role

FAB3-L1# show vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role                        : primary, operational secondary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:65

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 00:81:c4:b1:25:4f

vPC local role-priority         : 101

FAB3-L2# show vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role                        : secondary, operational primary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:65

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 00:5d:73:57:c4:2c

vPC local role-priority         : 102

Este comando muestra que L1 es primario y L2 es secundario.

Dado que los dispositivos finales están conectados a dos switches vPC diferentes, debe haber un mecanismo para que identifiquen los pares vPC como un dispositivo lógico. Esto se logra mediante el uso de la mac del sistema vPC en el ID de LAG que se comparte entre los pares. Esto hace que el dispositivo final vea a los pares vPC como una unidad lógica.

N3K# show lacp interface ethernet 1/24

Interface Ethernet1/24 is up

Channel group is 1 port channel is Po1

PDUs sent: 31726

PDUs rcvd: 31634

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 4121), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 15d)] ]

Operational as aggregated link since Fri Sep  2 08:05:52 2022

Local Port: Eth1/24   MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1

System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x15d

Operational key=32768

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=61

Actor Oper State=61

Neighbor: 0x4121

MAC Address= 0-23-4-ee-be-65

System Identifier=0x7f9b,  Port Identifier=0x8000,0x4121

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner Admin State=61

Partner Oper State=61

Aggregate or Individual(True=1)= 1

N3K# show lacp interface ethernet 1/25

Interface Ethernet1/25 is up

Channel group is 1 port channel is Po1

PDUs sent: 31666

PDUs rcvd: 31651

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 111), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 161)] ]

Operational as aggregated link since Fri Sep  2 08:00:34 2022

Local Port: Eth1/25   MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1

System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x161

Operational key=32768

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=61

Actor Oper State=61

Neighbor: 0x111

MAC Address= 0-23-4-ee-be-65

System Identifier=0x7f9b,  Port Identifier=0x8000,0x111

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner Admin State=61

Partner Oper State=61

Aggregate or Individual(True=1)= 1

El resultado muestra la ID de LAG (7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 4121), que es una combinación de prioridad como ID del sistema (32667 en hexadecimal), mac del sistema vPC (00:23:04:ee:be:65), clave operativa (33454 en hexadecimal) e identificador de puerto.

3. Estado del canal de puerto: show port-channel extended

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SU)     101-102                  LACP      Eth1/33(P)

Show port-channel extended muestra más información sobre el estado de los links físicos que forman parte del agrupamiento de canal de puerto.

4. Detalles de TEP y estado de link de par lógico: show system internal epm vpc

FAB3-L1# show system internal epm vpc

Local TEP IP                  : 10.3.208.64

Peer TEP IP                   : 10.3.208.67

vPC configured                : Yes

vPC VIP                       : 10.3.16.67

MCT link status               : Up

Local vPC version bitmap      : 0x7

Peer vPC version bitmap       : 0x7

Negotiated vPC version        : 3

Peer advertisement received   : Yes

Tunnel to vPC peer            : Up

vPC# 686

if : port-channel3, if index : 0x16000002

local vPC state : MCEC_STATE_UP, peer vPC state : MCEC_STATE_UP

current link state : LOCAL_UP_PEER_UP

vPC fast conv : Off

5. Detalles de la conexión ZMQ: mostrar estadísticas internas del sistema vpcm zmq

FAB3-L1# show system internal vpcm zmq statistics

--------------------------------------------

MCECM ZMQ counters

----------------------------------------------

ZMQ server                                        : 1

ZmQ: Registered ZmQ print callback

ZmQ: ====== Start ZMQ statistics printing ======

ZmQ: ZMQ socket type: 5, local ID: 40d0030a

ZmQ:     Socket base 0x1109c3b4, #endpoints 1

ZmQ:     Total 1 I/O pipes, CONNECT CNT: 0, DISCONNECT CNT: 0

ZmQ:     RX CNT: 66, BYTES: 124132, ERRORS: 0

ZmQ:     TX CNT: 66, BYTES: 125096, ERRORS: 0

ZmQ:         Pipe tcp://10.3.208.64:5001 (ID:  FD 54 flag 1 state 0): read 66 (124132 bytes) write 66 (125096 bytes) Peer I/O pipe: read  66 (125096 bytes) write 66 (124132 bytes)

ZmQ:         Stream engine 0xae90049c ZMQ SOCKET 0x1109c3b4 TCP FD: 54 @ 10.3.208.67:58740

ZmQ:             RX CNT: 72 BYTES: 124494 ERRORS: 0 TX CNT: 73 BYTES: 125458 ERRORS: 0

ZmQ:             CONNECT CNT: 0 DISCONNECT CNT: 0

ZmQ: ====== End ZMQ statistics printing ======

Las estadísticas de ZMQ muestran el estado de la sesión de ZMQ, el número de veces que se ha conectado, las desconexiones que se han producido y los errores que se han producido.

Solución de problemas de canal de puerto VPC

1. El puerto físico está inactivo

FAB3-L1# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    down*  success     success

La salida muestra que Po3 está inactivo.

FAB3-L1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     Eth      LACP      Eth1/33(D)

Observamos además el estado de las interfaces que forman parte del canal de puerto. Aquí Eth1/33 está en el estado Down. El LACP se configura como el protocolo de agrupamiento.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (notconnect)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

Last link flapped 00:08:15

Last clearing of "show interface" counters never

9 interface resets

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

show interface output brinda más detalles sobre la interfaz e1/33. Podemos ver que E1/33 está inactivo con el estado notconnect.

Acción Recomendada:

Asegúrese de que el puerto esté conectado correctamente y que tenga la configuración correcta.

2. Suspensión por LACP

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     101-102                  LACP      Eth1/33(s)

El resultado muestra que Eth1/33 está en estado suspendido. A continuación, observamos show interface Eth1/33 para obtener más detalles.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (suspended-due-to-no-lacp-pdus)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

Last link flapped 00:00:13

Last clearing of "show interface" counters never

12 interface resets

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 1640 bits/sec, 0 packets/sec

show interface sugiere que el puerto está suspendido debido a que no hay PDU LACP. Podemos observar más a fondo los contadores de LACP e identificar si las PDU de LACP se están enviando y recibiendo.

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs

Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err

---------------------------------------------------------------------

port-channel3

Ethernet1/33       314    264      0      0        0      0        0

FAB3-L1#

FAB3-L1#

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs

Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err

---------------------------------------------------------------------

port-channel3

Ethernet1/33       315    264      0      0        0      0        0

El resultado muestra que el contador sólo aumenta para las LACPDU Enviadas y el contador Recv permanece constante. Esto sugiere que no recibimos LACP PDU del extremo remoto.

También podemos observar los parámetros de negociación LACP, los contadores, etc., para el uso específico de la interfaz "show lacp interface e1/33".

FAB3-L1# show lacp interface e1/33

Interface Ethernet1/33 is suspended

Channel group is 3 port channel is Po3

PDUs sent: 317

PDUs rcvd: 264   received

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 00-23-04-ee-be-65, 82ae, 8000, 121), (0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0)] ]

Operational as aggregated link since  Mon Aug 22 09:29:53 2022

Local Port: Eth1/33   MAC Address= 00-81-c4-b1-25-4f

System Identifier=0x8000,00-81-c4-b1-25-4f

Port Identifier=0x8000,0x121

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=(Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0)

Actor Oper State=Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0

Neighbor: 0x0

MAC Address= 0-0-0-0-0-0

System Identifier=0x0,0x0

Port Identifier=0x0,0x0

Operational key=0

LACP_Activity=unknown

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner Admin State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)

Partner Oper State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)

Aggregate or Individual(True=1)= 2

También se puede realizar una captura de paquetes adicional en la hoja para los paquetes LACP. Puede utilizar filtros específicos para filtrar la interfaz en cuestión.

tcpdump -vvvi kpm_inb ether proto 0x8809

Acción Recomendada:

Asegúrese de que el LACP esté configurado correctamente en el lado remoto y que el dispositivo envíe PDU LACP en la interfaz correcta.

3. Suspender mediante vPC

FAB3-L1# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    down*  failed      vpc port channel

mis-config due to

vpc links in the 2

switches connected

to different

partners

Este resultado muestra que el canal de puerto vPC está inactivo debido a una configuración incorrecta de vPC. Observe el estado del canal de puerto.

FAB3-L1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     Eth      LACP      Eth1/33(D)

Aquí Eth1/33 está en el estado Down. Observe 'show interface e1/33' para obtener más detalles.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (suspend-by-vpc)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

vPC utiliza ID de LAG para determinar si los pares vPC están conectados al mismo host. Si hay una discordancia en el ID de LAG, vPC suspende las interfaces.

"Show vpc brief" muestra que los links físicos en el canal de puerto en los peers vPC no están conectados al mismo dispositivo remoto.

La comparación de ID de LAG se puede verificar con "show vpc consistency-parameters interface port-channel 3".

FAB3-L1# show vpc consistency-parameters interface port-channel 3

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

lag-id                      1     [(7f9b,                [(7f9b,

0-23-4-ee-be-65, 82ae, 0-23-4-ee-be-68, 82ae,

0, 0), (8000,          0, 0), (8000,

0-a6-ca-75-6f-c1,      0-a6-ca-75-6f-c1,

8000, 0, 0)]           8000, 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     0                      0

MTU                         1     9000                   9000

vPC card type               1     Empty                  Empty

Allowed VLANs               -     86                     86

Local suspended VLANs       -     -                      -

Si hay una discordancia en el LAG-ID, los puertos se suspenden.

Acción Recomendada:

Asegúrese de que los links físicos en el canal de puerto estén conectados al mismo dispositivo remoto.

4. Suspensión LACP individual

LACP establece un puerto en el estado suspendido si no recibe una PDU LACP del par. Esto puede hacer que algunos servidores no puedan arrancar, ya que requieren LACP para activar el puerto de forma lógica. Puede ajustar el comportamiento al uso individual desactivando LACP suspend individual.

Para ello, cree una política de canal de puerto en su grupo de políticas vPC y después de establecer el modo en LACP activo, quite Suspend Individual Port. Ahora los puertos del vPC permanecen activos y continúan enviando paquetes LACP.

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     101-102                  LACP      Eth1/33(I)

La salida muestra que aunque no recibimos PDU LACP en Eth1/33 después de quitar el indicador LACP Suspend-Individual, el puerto está UP como puerto individual. Tenga en cuenta que todavía enviamos PDU de LACP desde la hoja de ACI con esta configuración. Cuando se reciben las PDU de LACP, el puerto vuelve al modo agrupado.

Otros Errores

Existen otros errores de interfaz que no son específicos de vPC pero que siguen siendo aplicables a las interfaces vPC. Consulte los enlaces para obtener más información.

1. mcp-loop-err-disable

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/aci-guide-using-mcp-mis-cabling-protocol.pdf

2. bpdu-guard-err-disable

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/aci_virtual_edge/configuration/1-x/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1_chapter_0101.pdf