Contenido

Introducción

Filtrar mensajes de ADVERTENCIA/DEBUG/INFO desde el archivo Osmosix.log

Introducción

Este documento describe cómo filtrar el archivo osmosix.log para mostrar sólo cierto nivel de mensajes.

Filtrar mensajes de ADVERTENCIA/DEBUG/INFO desde el archivo Osmosix.log

Abra /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml y agregue la sección en negrita dentro del área que comienza con nombre del apéndice="ROLLING":

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

Reinicie el servicio tomcat una vez que haya cambiado.  # /etc/init.d/tomcat restart

Nota: En la versión 4.4 y superior, no se requiere reiniciar el servicio tomcat.