Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe cómo resolver el mensaje de error "El mismo permiso no debe aparecer varias veces" cuando implementa aplicaciones en Amazon Web Services (AWS).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 4.X de Cloud Center.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Cuando implementa un trabajo en AWS, la implementación puede fallar con este error; "El mismo permiso no debe aparecer varias veces".

Solución

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario (IU) de Cloud Center Manager (CCM).

2. Vaya a Aplicaciones.

3. Seleccione la Aplicación que, cuando se implementa, produce el error.

4. Seleccione la opción Edit/Update.

5. Confirme que ninguno de los nodos bajo Reglas de Firewall tiene la misma regla definida dos veces. Cada regla de firewall de nodo sólo debe definirse una vez.

6. Guardar el perfil de aplicación.