Contenido

Introducción

Antecedentes

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe la solución al problema que ocurre cuando se crea la imagen personalizada de CentOS 7 y, en la implementación, se atasca en el estado de "inicio" cuando se utiliza el procedimiento documentado estándar.

Antecedentes

Para su referencia:

Problema

CentOS 7 tiene varios problemas con la red en Vmware que afectan al procedimiento de implementación de imágenes en Cloud Center.

Los problemas detectados fueron:

- Los servicios de firewall parecen interferir con la comunicación correcta

- Se informa de IPv6 a vCenter en lugar de IPv4

- La máquina no obtiene el IPv4 de DHCP al iniciar

Solución

Se necesitan varias soluciones para que funcione:

1. Ejecute este comando; systemctl disable firewalld y desactive el firewall de la plantilla.

2. Desactive IPv6 de la imagen y edite el archivo /etc/sysctl.conf y agregue esta línea: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1.

3. Si ve que incluso después de estos pasos la VM no obtiene una IP, siga estos pasos:

Intente agregar un script para forzar la recuperación de dhcp:

1. Navegue hasta /etc/init.d.

2. Cree un archivo con este nombre como "net-autostart",

#!/bin/bash

# Solution for "No Internet Connection from VMware"

#

### BEGIN INIT INFO

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

### END INIT INFO

dhclient -v

3. Guarde el archivo.

4. Cambie el permiso de archivo como ejecutable:

chmod 755 net-autostart

5. Agregue este script para el inicio automático y utilice el comando chkconfig,

chkconfig --add net-autostart